Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Numero prodotto

Caratteristiche

Supporto piattaforma

Configurazione

Informazioni correlate

Introduzione

Il modulo di rete seriale sincrona (sync) a quattro porte (NM-4T) dispone di quattro porte DB-60 e fornisce una velocità di trasferimento dati di 8 Mbps sulla porta 0, 4 Mbps ciascuna sulla porta 0 e sulla porta 2 o 2 Mbps su tutte e quattro le porte contemporaneamente. Il modulo di rete NM-4T supporta solo la modalità di sincronizzazione. Le porte DB-60 sul modulo di rete NM-4T supportano i cavi Cisco 5 in 1 a 60 pin utilizzati sui router Cisco serie 2500 e Cisco serie 7000.

Prerequisiti

Requisiti

Vedere la sezione Supporto delle piattaforme in questo documento.

Componenti usati

Vedere la sezione Supporto delle piattaforme in questo documento.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Numero prodotto

NM-4T - Modulo di rete seriale Sync a quattro porte

Caratteristiche

- Quattro porte seriali.

- Utilizza connettori Cisco DB-60 (stesso cablaggio di Cisco 2500, Cisco 7000, NM-4A/S e NM-8A/S). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "5 in 1" a 60 pin.

- Supporta solo la modalità di sincronizzazione (la modalità asincrona non è supportata).

- Fornisce una velocità di trasmissione sincrona di 8 Mbps sulla porta 0, 4 Mbps ciascuno sulla porta 0 e sulla porta 2 o 2 Mbps su tutte e quattro le porte contemporaneamente.

- Non supporta la modalità bisync o half-duplex.

Supporto piattaforma

Supporto per il software Cisco IOS®

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3620 e 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

NM-4T

Non supportato

Software Cisco IOS release 11.2(4)XA, 11.2P, tutte le 11.3 e tutte le 12.x

Software Cisco IOS release 12.2(13)T, 12.3(1), 12.3(2)T e successive

Tutte le versioni software Cisco IOS

Software Cisco IOS release 12.2(13)T, 12.2(11)YT

Nota: le versioni software Cisco IOS fornite sono in genere le versioni minime richieste per supportare la piattaforma, il modulo o la funzionalità in questione. Utilizzare Software Advisor (solo utenti registrati) per scegliere il software appropriato per il dispositivo di rete, abbinare le funzionalità software alle versioni Cisco IOS e CatOS, confrontare le versioni software Cisco IOS o individuare le versioni software che supportano l'hardware.

Configurazione

Sul modulo di rete NM-4T, le interfacce sono indirizzate come slot/unità seriale di interfaccia. Le unità sono numerate da destra a sinistra. Questo output è una configurazione di esempio per il modulo di rete NM-4T. Configurare NM-4T come qualsiasi altra interfaccia seriale su un modello 2500, 7500 e così via.

Nota: in questa configurazione non sono utilizzati parametri o comandi di framing, clocking, linecode. Il modulo di rete NM-4T non dispone di un CSU/DSU integrato. È necessario utilizzare un CSU/DSU esterno.

maui-soho-02(config)# interface Serial 2/0

maui-soho-02(config-if)# ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-02(config-if)# encapsulation ppp

maui-soho-02(config-if)# no shutdown

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del modulo di rete NM-4T, consultare il documento sulla configurazione delle interfacce seriali.

Informazioni correlate

- Configurazione delle interfacce seriali

- Numeri di prodotto, numeri di parte e descrizioni dei cavi Cisco

- Pagine di supporto per la tecnologia di composizione e accesso

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems