Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

1. Installazione di syslog-ng su computer Ubuntu

Passaggio 1. Configurare le impostazioni di rete

Passaggio 2. Installare syslog-ng

2. Installare l'autorità di certificazione radice sul server Syslog per l'autenticazione del server

Creazione di directory e generazione di chiavi

Calcola impronta digitale

3. Configurare il file di configurazione del server syslog-ng

4. Installare Root Certificate Authority sul dispositivo Cisco IOS XE SD-WAN per l'autenticazione del server

Configurazione dalla CLI

Firmare il certificato sul server Syslog

Convalida della configurazione

5. Configurare il server syslog TLS sul router Cisco IOS XE SD-WAN

6. Verifiche

Controllo dei log sul router

Controllo dei log sul server Syslog

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive una guida completa per la configurazione di un server syslog TLS su dispositivi SD-WAN Cisco IOS® XE.

Prerequisiti

Prima di procedere con la configurazione di un server syslog TLS su dispositivi SD-WAN Cisco IOS XE, verificare che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Controller SD-WAN: verificare che la rete includa controller SD-WAN configurati correttamente.

- Cisco IOS XE SD-WAN Router: router compatibile che esegue l'immagine Cisco IOS XE SD-WAN.

- Syslog Server - Un server Syslog basato su Ubuntu, ad esempio syslog-ng, per la raccolta e la gestione dei dati di log.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- vManage: Versione 20.9.4

- Cisco IOS XE SD-WAN: Versione 17.9.4

- Ubuntu Versione 2.04

- syslog-ng Versione 3.27

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

1. Installazione di syslog-ng su computer Ubuntu

Per configurare syslog-ng sul server Ubuntu, attenersi alla seguente procedura per garantire la corretta installazione e configurazione.

Passaggio 1. Configurare le impostazioni di rete

Dopo l'installazione di Ubuntu Server, configurare un indirizzo IP statico e un server DNS per garantire che il computer possa accedere a Internet. Questa operazione è fondamentale per il download di pacchetti e aggiornamenti.

Passaggio 2. Installare syslog-ng

Aprire un terminale sul computer Ubuntu ed eseguire:

sudo apt-get install syslog-ng sudo apt-get install syslog-ng openssl

2. Installare l'autorità di certificazione radice sul server Syslog per l'autenticazione del server

Creazione di directory e generazione di chiavi

cd /etc/syslog-ng mkdir cert.d key.d ca.d cd cert.d openssl genrsa -out ca.key 2048 openssl req -new -x509 -key ca.key -out PROXY-SIGNING-CA.ca -days 730 # Copy key to the key.d folder cp ca.key ../key.d

Calcola impronta digitale

Eseguire il comando e copiare l'output:

openssl x509 -in PROXY-SIGNING-CA.ca -fingerprint -noout | awk -F "=" '{print $2}' | sed 's/://g' | impronta digitale.txt

# Output di esempio: 54F371C8EE2BFB06E2C2D0944245C288FBB07163

3. Configurare il file di configurazione del server syslog-ng

Modificare il file di configurazione syslog-ng:

sudo nano /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf

Aggiungere la configurazione:

source s_src { network( ip(0.0.0.0) port(6514) transport("tls") tls( key-file("/etc/syslog-ng/key.d/ca.key") cert-file("/etc/syslog-ng/cert.d/PROXY-SIGNING-CA.ca") peer-verify(optional-untrusted) ) ); }; destination remote { file("/var/log/syslog"); }; log { source(s_src); destination(remote); };

4. Installare Root Certificate Authority sul dispositivo Cisco IOS XE SD-WAN per l'autenticazione del server

Configurazione dalla CLI

1. Accedere alla modalità di configurazione:

config-t

2. Configurare il trust point:

crypto pki trustpoint PROXY-SIGNING-CA enrollment url bootflash: revocation-check none rsakeypair PROXY-SIGNING-CA 2048 subject-name cn=proxy-signing-cert fqdn none fingerprint 54F371C8EE2BFB06E2C2D0944245C288FBB07163 >> The fingerprint configured was obtained from the fingerprint.txt file above commit

3. Copiare PROXY-SIGNING-CA.ca dal server syslog al router bootflash utilizzando lo stesso nome.

4. Autenticare il trust point:

crypto pki authenticate PROXY-SIGNING-CA

example:

Router#crypto pki authenticate PROXY-SIGNING-CA

Reading file from bootflash:PROXY-SIGNING-CA.ca

Certificate has the attributes:

Fingerprint MD5: 7A97B30B 2AE458FF D9E7D91F 66488DCF

Fingerprint SHA1: 21E0F09B B67B2E9D 706DBE69 856E5AA3 D39A268A

Trustpoint Fingerprint: 21E0F09B B67B2E9D 706DBE69 856E5AA3 D39A268A

Certificate validated - fingerprints matched.

Trustpoint CA certificate accepted.

5. Registrare il trust point:

crypto pki enroll PROXY-SIGNING-CA

example:

vm32#crypto pki enroll PROXY-SIGNING-CA

Start certificate enrollment ..

The subject name in the certificate will include: cn=proxy-signing-cert

The fully-qualified domain name will not be included in the certificate

Certificate request sent to file system

The 'show crypto pki certificate verbose PROXY-SIGNING-CA' commandwill show the fingerprint.

6. Copiare PROXY-SIGNING-CA.req dal router al server syslog.

Firmare il certificato sul server Syslog

openssl x509 -in PROXY-SIGNING-CA.req -req -CA PROXY-SIGNING-CA.ca -CAkey ca.key -out PROXY-SIGNING-CA.crt -CAcreateserial -extensions ca_extensions

7. Copiare il file generato (PROXY-SIGNING-CA.crt) al bootflash del router. copy scp: bootflash

8. Importare il certificato:

crypto pki import PROXY-SIGNING-CA certificate

example:

Router# crypto pki import PROXY-SIGNING-CA certificate

% The fully-qualified domain name will not be included in the certificate

% Request to retrieve Certificate queued

Convalida della configurazione

show crypto pki trustpoint PROXY-SIGNING-CA status

example:

Router#show crypto pki trustpoint PROXY-SIGNING-CA status

Trustpoint PROXY-SIGNING-CA:

Issuing CA certificate configured:

Subject Name:

o=Internet Widgits Pty Ltd,st=Some-State,c=AU

Fingerprint MD5: 7A97B30B 2AE458FF D9E7D91F 66488DCF

Fingerprint SHA1: 21E0F09B B67B2E9D 706DBE69 856E5AA3 D39A268A

Router General Purpose certificate configured:

Subject Name:

cn=proxy-signing-cert

Fingerprint MD5: 140A1EAB FE945D56 D1A53855 FF361F3F

Fingerprint SHA1: ECA67413 9C102869 69F582A4 73E2B98C 80EFD6D5

Last enrollment status: Granted

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable)

Issuing CA authenticated ....... Yes

Certificate request(s) ..... Yes

5. Configurare il server syslog TLS sul router Cisco IOS XE SD-WAN

Configurare il server syslog utilizzando i seguenti comandi:

logging trap syslog-format rfc5424 logging source-interface GigabitEthernet0/0/0 logging tls-profile tls-profile logging host X.X.X.X transport tls profile tls-profile tls-version TLSv1.2

6. Verifiche

Controllo dei log sul router

show logging

Showing last 10 lines

Log Buffer (512000 bytes):

Apr 9 05:59:48.025: %DMI-5-CONFIG_I: R0/0: dmiauthd: Configured from NETCONF/RESTCONF by admin, transaction-id 189410

Apr 9 05:59:48.709: %DMI-5-AUTH_PASSED: R0/0: dmiauthd: User 'vmanage-admin' authenticated successfully from 1.1.1.1:58393 for netconf over ssh. External groups:

Apr 9 05:59:50.015: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to administratively down

Apr 9 05:59:51.016: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down

Apr 9 05:59:52.242: %SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Controllo dei log sul server Syslog

tail -f /var/log/syslog

root@server1:/etc/syslog-ng# tail -f /var/log/syslog

Apr 9 15:51:14 10.66.91.94 188 <189>1 2024-04-09T05:51:51.037Z - - - - - BOM%DMI-5-AUTH_PASSED: R0/0: dmiauthd: User 'vmanage-admin' authenticated successfully from 1.1.1.1:38032 for netconf over ssh. External groups:

Apr 9 15:59:10 10.66.91.94 177 <189>1 2024-04-09T05:59:47.463Z - - - - - BOM%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Apr 9 15:59:10 10.66.91.94 177 <189>1 2024-04-09T05:59:47.463Z - - - - - BOM%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Apr 9 15:59:10 10.66.91.94 143 <189>1 2024-04-09T05:59:47.463Z - - - - - BOM%DMI-5-CONFIG_I: R0/0: dmiauthd: Configured from NETCONF/RESTCONF by admin, transaction-id 189410

Apr 9 15:59:11 10.66.91.94 188 <189>1 2024-04-09T05:59:48.711Z - - - - - BOM%DMI-5-AUTH_PASSED: R0/0: dmiauthd: User 'vmanage-admin' authenticated successfully from 1.1.1.1:58393 for netconf over ssh. External groups:

Apr 9 15:59:13 10.66.91.94 133 <189>1 2024-04-09T05:59:50.016Z - - - - - BOM%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to administratively down

Apr 9 15:59:13 10.66.91.94 137 <189>1 2024-04-09T05:59:50.016Z - - - - - BOM%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down

Apr 9 15:59:15 10.66.91.94 177 <189>1 2024-04-09T05:59:52.242Z - - - - - BOM%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Apr 9 15:59:15 10.66.91.94 177 <189>1 2024-04-09T05:59:52.242Z - - - - - BOM%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Apr 9 15:59:18 10.66.91.94 188 <189>1 2024-04-09T05:59:55.286Z - - - - - BOM%DMI-5-AUTH_PASSED: R0/0: dmiauthd: User 'vmanage-admin' authenticated successfully from 1.1.1.1:34575 for netconf over ssh. External groups:

Apr 9 15:59:21 10.66.91.94 113 <187>1 2024-04-09T05:59:58.882Z - - - - - BOM%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

Apr 9 15:59:21 10.66.91.94 135 <189>1 2024-04-09T05:59:59.882Z - - - - - BOM%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

Apr 9 15:59:28 10.66.91.94 177 <189>1 2024-04-09T06:00:05.536Z - - - - - BOM%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process iosp_dmiauthd_conn_100001_vty_100001 from console as admin on vty4294966494

Apr 9 15:59:43 10.66.91.94 188 <189>1 2024-04-09T06:00:20.537Z - - - - - BOM%DMI-5-AUTH_PASSED: R0/0: dmiauthd: User 'vmanage-admin' authenticated successfully from 1.1.1.1:43530 for netconf over ssh. External groups:

Screenshot dell'acquisizione dei pacchetti e potrai vedere le comunicazioni crittografate in corso:

ISR4331-branch-NEW_Branch#show logging

Trap logging: level informational, 6284 message lines logged

Logging to 10.66.91.170  (tls port 6514, audit disabled,

link up),

131 message lines logged,

0 message lines rate-limited,

0 message lines dropped-by-MD,

xml disabled, sequence number disabled

filtering disabled

tls-profile: tls-proile

Logging Source-Interface:       VRF Name:

GigabitEthernet0/0/0

TLS Profiles:

Profile Name: tls-proile

Ciphersuites: Default

Trustpoint: Default

TLS version: TLSv1.2

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.