Cisco Email Security Appliance (ESA) è un accessorio gateway SMTP in ascolto sulla porta 25 per impostazione predefinita.

L'accessorio può essere configurato per l'ascolto su un'altra porta del traffico SMTP anziché su 25 porte. (GUI>Rete>Listener>Modifica listener>Impostazione porta)

Se l'accessorio è in ascolto della posta su una porta non standard, è possibile eseguire un test telnet specificando la porta opzionale anziché 25. Nell'esempio riportato di seguito l'host della posta è in ascolto sulla porta 80.

Per utilizzare una porta diversa dalla 25 quando si utilizza telnet per connettersi a un host remoto, è sufficiente specificare il numero di porta dopo il nome dell'host dalla CLI:

esa.example.com> telnet mail2.example.com 80

Trying 172.19.0.94...

Connected to mail2.example.com.

Escape character is '^]'.

In alternativa, la CLI di AsyncOS richiederà di immettere un host e una porta se si immette semplicemente telnet, quindi seguire le istruzioni.