Sommario

Introduzione

Come si esegue la verifica del rimbalzo sull'unità elettrica/elettronica?

Introduzione

In questo documento viene descritto come testare la verifica del rimbalzo (BV) su Email Security Appliance (ESA).

Come si esegue la verifica del rimbalzo sull'unità elettrica/elettronica?

AsyncOS definisce i rimbalzi come messaggi di posta con un indirizzo di origine (< >) nullo.  Per determinare se BV è configurato, è possibile inviare messaggi di prova con indirizzo di origine posta nullo attraverso l'ESA. La verifica dei rimbalzi rileva i messaggi come "senza tag" e li elabora in base alla configurazione.

È possibile visualizzare i messaggi di prova nei log di posta ESA o durante una conversazione SMTP manuale:

- Collegamento a ESA tramite telnet

telnet  esa.example.com 25

Trying 192.168.1.254...

Connected to esa.example.com.

Escape character is '^]'.

220 esa.example.com ESMTP

helo

250 esa.example.com

- Comando MAIL FROM con indirizzo mittente null

mail from:

250 sender <> ok

rcpt to: testuers@example.com

550 #5.1.0 Rejected by bounce verification.