Sommario

Introduzione

Qual è il significato di errore dell'applicazione 'shared/VTLStatus.py'?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive l'errore dell'applicazione 'shared/VTLStatus.py'.

Qual è il significato di errore dell'applicazione 'shared/VTLStatus.py'?

Su Cisco Email Security Appliance (ESA), ci sono due varianti principali del testo dell'avviso che si riferiscono a questo problema:

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'fp' referenced

before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42]')

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'vtl_score_pattern'

referenced before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37]')

Questo errore dell'applicazione è un problema transitorio che influisce solo sulla rappresentazione grafica dello stato dei filtri epidemie di virus. L'avviso viene emesso insieme a un processo che viene eseguito frequentemente sull'accessorio. Per questo motivo è possibile ricevere alcuni allarmi, senza che il problema sia intrusivo per le prestazioni della vostra ESA, e può quindi essere tranquillamente ignorato.

Si consiglia a Cisco di verificare di eseguire una versione corrente e supportata di AsyncOS sull'ESA.

Informazioni correlate

- Cisco Email Security Appliance - Guide per l'utente

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems