Sommario

Introduzione

Limitazione dell’elenco di sicurezza/elenco di blocco e configurazione dei limiti

Introduzione

In questo documento viene descritta la limitazione dell'elenco di sicurezza/blocco (SLBL) e la configurazione dei limiti per Cisco Email Security Appliance (ESA) e Security Management Appliance (SMA).

Limitazione dell’elenco di sicurezza/elenco di blocco e configurazione dei limiti

Il limite delle dimensioni dell'SLBL può essere regolato tramite l'interfaccia Web dell'ESA o dell'SMA.

Dall'ESA: Monitoraggio > Quarantene > Elenco di sicurezza/elenco di blocco dell'utente finale (quarantena della posta indesiderata) > Modifica impostazioni

Da SMA: Management Appliance > Centralized Services > Spam Quarantine > End-User Safelist/Blocklist > Edit Settings

Nota: attualmente il limite massimo è 500. Si tratta del numero massimo di indirizzi o domini per ogni elenco, per ogni destinatario. Se si consente un numero elevato di voci di elenco per utente, le prestazioni del sistema potrebbero risentirne.