Sommario

Introduzione

Premesse

Come si fa a far corrispondere il gruppo di mittenti "ALL" con un filtro messaggi e verificare l'operazione filtro?

Creazione del filtro messaggi

Verifica dell'operazione filtro

Informazioni correlate

Introduzione

In questo articolo viene descritta la corrispondenza tra il gruppo di mittenti "ALL" e un filtro messaggi e viene verificato che il filtro applicato sia applicato a Email Security Appliance (ESA).

Premesse

L'obbligo di eseguire un'azione per i messaggi corrispondenti nel gruppo di mittenti "ALL" come indicato nella tabella seguente e quando la condizione del filtro messaggi di "(sendergroup =="ALL")" non restituisce una corrispondenza positiva. Questo comportamento è dovuto al fatto che la connessione non corrisponde ad alcun gruppo di mittenti definito. Pertanto, viene considerato come "none". Per rilevare i messaggi corrispondenti in "ALL" Sender Group, è possibile configurare un filtro messaggi.

Come si fa a far corrispondere il gruppo di mittenti "ALL" con un filtro messaggi e verificare l'operazione filtro?

Nota: la condizione del gruppo di mittenti può essere configurata solo con i filtri messaggi nella CLI dell'ESA.

Creazione del filtro messaggi

La sintassi del filtro messaggi per eseguire un'azione sui messaggi corrispondenti al gruppo di mittenti "ALL":

DEFAULT_Sendergroup:

if (sendergroup == "none")

{

log-entry("Default Sender Group ALL matched");

}

.

or

DEFAULT_Sendergroup:

if (sendergroup == "")

{

log-entry("Default Sender Group ALL matched");

}

.

Verifica dell'operazione filtro

I messaggi di posta elettronica corrispondenti a questo filtro verranno indicati nei log di posta o nella verifica messaggi.

Esempio di log di posta:

Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: New SMTP ICID 109 interface Management (10.10.10.1) address 10.10.10.12 reverse dns host unknown verified no

Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: ICID 109 ACCEPT SG None match ALL SBRS rfc1918 country not applicable

Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: Start MID 329 ICID 109

Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: MID 329 ICID 109 From:

Thu Nov 23 22:37:56 2017 Info: MID 329 ICID 109 RID 0 To:

Thu Nov 23 22:38:04 2017 Info: SenderBase upload: 1 hosts totaling 3542 bytes

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Message-ID '<68aa4b$a9@adesa3.cisco.com>'

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Subject 'SenderGroup Test - None'

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 ready 140 bytes from

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Custom Log Entry: Default Sender Group ALL matched

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 matched all recipients for per-recipient policy DEFAULT in the inbound table

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Delivery start DCID 0 MID 329 to RID [0]

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Message finished MID 329 done

Thu Nov 23 22:38:28 2017 Info: ICID 109 close

Per ulteriori informazioni sui filtri messaggi, consultare la Guida alla configurazione avanzata.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico - Cisco System

- Come posso aggiungere un nuovo filtro messaggi a Cisco Email Security Appliance (ESA)?

- Differenze tra i filtri messaggi e i filtri contenuti sull'ESA

- Come si scrivono filtri messaggi più efficienti