Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Riavvia processi di Centro gestione firewall

Riavviare i processi con l'interfaccia utente Web

Riavvio dei processi con la CLI

Riavvia i processi dei dispositivi gestiti

Appliance FirePOWER, ASA FirePOWER Module e dispositivo virtuale NGIPS

Dispositivo gestito serie 2

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come riavviare i servizi su un accessorio di Cisco Firewall Management Center con un'interfaccia utente Web (UI) o una CLI.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Riavvia processi di Centro gestione firewall

Per risolvere un problema, è possibile riavviare i processi e i servizi eseguiti sull'accessorio FireSIGHT Management Center. È possibile riavviare questi servizi e processi senza dover riavviare l'accessorio, come descritto nelle sezioni seguenti.

Riavviare i processi con l'interfaccia utente Web

Completare questi passaggi per riavviare i processi di Centro gestione firewall tramite l'interfaccia utente Web:

1. Accedere all'interfaccia utente Web di Centro gestione firewall.

2. Passare a Sistema > Configurazione > Processo.

3. Fare clic su Esegui comando per riavviare la console di Management Center. In questo modo vengono riavviati i servizi e i processi.

Riavvio dei processi con la CLI

Completare questi passaggi per riavviare i processi di Firewall Management Center dalla CLI:

1. Accedere alla CLI di Firewall Management Center.

2. Accedere alla modalità Expert:
> expert

admin@masolorifirepowermanager:~$

3. Elevare il livello di privilegio alla modalità utente root:

admin@masolorifirepowermanager:~$ sudo su -

Password:

root@masolorifirepowermanager:~#

1. Immettere questo comando nella CLI per riavviare la console:

root@masolorifirepowermanager:~# /etc/rc.d/init.d/console restart

Riavvia i processi dei dispositivi gestiti

In questa sezione viene descritto come riavviare i processi in esecuzione su un dispositivo gestito.

Appliance FirePOWER, ASA FirePOWER Module e dispositivo virtuale NGIPS

Completare questa procedura per riavviare i processi che vengono eseguiti su un accessorio FirePOWER, un modulo Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) o un dispositivo virtuale Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS):

1. Accedere alla CLI del dispositivo gestito tramite Secure Shell (SSH).

2. Se si esegue un modulo di servizio FirePOWER (SFR) su un'ASA, è necessario immettere questo comando sull'ASA per accedere al modulo SFR:

ciscoasa# session sfr console

Opening console session with module sfr.

Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

FirePOWER login:

3. Dopo aver fornito le credenziali utente ed aver eseguito correttamente l'accesso alla shell, immettere questo comando per riavviare i servizi:

> system restart

This command will restart the application.  Continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

Dispositivo gestito serie 2

Completare questa procedura per riavviare i processi in esecuzione su un dispositivo gestito della serie 2:

1. Accedere alla CLI del dispositivo gestito da Sourcefire.

2. Elevare il livello di privilegio alla modalità utente root:

admin@FirePOWER:~$ sudo su -

3. Immettere questo comando nella CLI per riavviare i processi in esecuzione su un dispositivo gestito:

root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart

Informazioni correlate

- Supporto tecnico e download Cisco