Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Configurazione del sensore

Aggiungere il sensore al director

Configurazione del reset TCP per il router Cisco IOS

Avvia attacco e reimpostazione TCP

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare un director e un sensore Intrusion Detection System (IDS, in precedenza NetRanger) in modo che invii le reimpostazioni TCP su un tentativo Telnet a un intervallo di indirizzi che include il router gestito se la stringa inviata è "testattack".

Prerequisiti

Requisiti

Quando si prende in considerazione questa configurazione, ricordarsi di:

- Prima di eseguire la configurazione, installare il sensore e verificarne il corretto funzionamento.

- Accertarsi che l'interfaccia di sniffing si estenda sull'interfaccia esterna del router gestito.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco IDS Director 2.2.3

- Cisco IDS Sensor 3.0.5

- Router Cisco IOS® con software release 12.2.6

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata l'impostazione di rete mostrata nel diagramma.

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni.

- Luce router

- Router House

Luce router

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Router House

Current configuration : 2187 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

enable password cisco

!

!

!

ip subnet-zero

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.64.10.45 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

!

!

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.10.33

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 100.100.100.2

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

!

snmp-server manager

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

!

end

house#

Configurazione del sensore

Completare la procedura seguente per configurare il sensore.

1. Telnet su 10.64.10.49 (il sensore IDS) con il nome utente root e la password attack.

2. Digitare sysconfig-sensor.

3. Quando richiesto, immettere le informazioni di configurazione, come illustrato nell'esempio seguente:

1 - IP Address:  10.64.10.49

2 - IP Netmask:  255.255.255.224

3 - IP Host Name:  sensor-2

4 - Default Route:  10.64.10.33

5 - Network Access Control

64.

10.

6 - Communications Infrastructure

Sensor Host ID:  49

Sensor Organization ID:  900

Sensor Host Name:  sensor-2

Sensor Organization Name:  cisco

Sensor IP Address:  10.64.10.49

IDS Manager Host ID:  50

IDS Manager Organization ID:  900

IDS Manager Host Name:  dir3

IDS Manager Organization Name:  cisco

IDS Manager IP Address:  10.64.21.50

4. Quando richiesto, salvare la configurazione e consentire il riavvio del sensore.

Aggiungere il sensore al director

Completare questi passaggi per aggiungere il sensore al Director.

1. Telnet su 10.64.21.50 (il director IDS) con il nome utente netranger e la password di attacco.

2. Digitare ovw& per avviare HP OpenView.

3. Dal menu principale, selezionare Protezione > Configura.

4. In Configuration File Management Utility, selezionare file > Aggiungi host, quindi fare clic su Avanti.

5. Completare le informazioni sull'host del sensore, come mostrato nell'esempio. Fare clic su Next (Avanti).

6. Accettare le impostazioni predefinite per il tipo di computer e fare clic su Avanti, come mostrato nell'esempio.

7. È possibile modificare il registro e ridurre i minuti oppure accettare i valori predefiniti. Tuttavia, è necessario modificare il nome dell'interfaccia di rete nel nome dell'interfaccia di sniffing. Nell'esempio, questo valore è "iprb0". Può essere "spwr0" o qualsiasi altra cosa, a seconda del tipo di sensore e della modalità di connessione.

8. Continuare a fare clic su Next (Avanti), quindi su Finish (Fine) per aggiungere il sensore in Director. Dal menu principale dovrebbe essere visualizzato sensor-2, come in questo esempio.

Configurazione del reset TCP per il router Cisco IOS

Completare la procedura seguente per configurare il reset TCP per il router Cisco IOS.

1. Nel Menu principale, andare a Protezione > Configura.

2. In Configuration File Management Utility, evidenziare sensor-2 e fare doppio clic su di esso.

3. Aprire Gestione dispositivi.

4. Fare clic su Dispositivi > Aggiungi. Immettere le informazioni sulla periferica, come illustrato nell'esempio seguente. Fare clic su OK per continuare. Le password Telnet e enable sono entrambe di Cisco.

5. Aprire la finestra Rilevamento intrusioni e fare clic su Reti protette. Aggiungere l'intervallo di indirizzi da 10.64.10.1 a 10.64.10.254 nella rete protetta.

6. Fare clic su Profilo e selezionare Configurazione manuale. Fare quindi clic su Modifica firme. Scegliere Stringhe corrispondenti con ID 8000. Selezionate Espandi (Expand) > Aggiungi (Add) per aggiungere una nuova stringa denominata testattack. Immettere le informazioni sulla stringa, come illustrato nell'esempio, e fare clic su OK per continuare.

7. Questa parte della configurazione è stata completata. Fare clic su OK per chiudere la finestra Rilevamento intrusioni.

8. Aprire la cartella System Files, quindi la finestra Daemons. Assicurarsi che i seguenti daemon siano abilitati:

9. Fare clic su OK per continuare.

10. Scegliere la versione appena modificata, fare clic su Salva, quindi su Applica. Attendere che il sistema comunichi all'utente che il sensore ha completato il riavvio dei servizi, quindi chiudere tutte le finestre per la configurazione del director.

Avvia attacco e reimpostazione TCP

Telnet da Router Light a Router House e tipo testattack. Non appena si preme il tasto Space o Enter, la sessione Telnet viene ripristinata. Il cliente si connetterà a Router House.

light#telnet 10.64.10.45

Trying 10.64.10.45 ... Open

User Access Verification

Password:

house>en

Password:

house#testattack

[Connection to 10.64.10.45 closed by foreign host]

!--- Telnet session has been reset because the !--- signature testattack was triggered.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Telnet su 10.64.10.49, il sensore, usando il nome utente root e la password attack. Digitare cd /usr/nr/etc. Digitare cat packetd.conf. Se si imposta correttamente il reset TCP per l'attacco di test, dovrebbe essere visualizzato un quattro (4) nel campo Codici di azione. Indica la reimpostazione del protocollo TCP, come mostrato nell'esempio.

netrangr@sensor-2:/usr/nr/etc

>cat packetd.conf | grep "testattack"

RecordOfStringName 51304 23 3 1 "testattack"

SigOfStringMatch 51304 4 5 5 # "testattack"

Se si imposta accidentalmente l'azione su "nessuno" nella firma, nel campo Codici azione verrà visualizzato uno zero (0). Ciò indica che non è stata eseguita alcuna azione come illustrato nell'esempio.

netrangr@sensor-2:/usr/nr/etc

>cat packetd.conf | grep "testattack"

RecordOfStringName 51304 23 3 1 "testattack"

SigOfStringMatch 51304 0 5 5 # "testattack"

I reset TCP vengono inviati dall'interfaccia di sniffing del sensore. Se è presente uno switch che collega l'interfaccia del sensore all'interfaccia esterna del router gestito, quando si configura lo switch con il comando set span, usare questa sintassi:

set span

both inpkts enable

banana (enable) set span 2/12 3/6 both inpkts enable

Overwrote Port 3/6 to monitor transmit/receive traffic of Port 2/12

Incoming Packets enabled. Learning enabled. Multicast enabled.

banana (enable)

banana (enable)

banana (enable) show span

Destination     : Port 3/6

!--- Connect to sniffing interface of the Sensor.

Admin Source    : Port 2/12

!--- Connect to FastEthernet0/0 of Router House.

Oper Source     : Port 2/12

Direction       : transmit/receive

Incoming Packets: enabled

Learning        : enabled

Multicast       : enabled

Informazioni correlate

- Notifiche sul campo

- Pagina di supporto per Cisco Secure Intrusion Prevention