Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Configurare IPS per l'autenticazione dal server ACS tramite IME

Configurazione di ACS come server RADIUS

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene illustrato come configurare Cisco Intrusion Prevention System (IPS) per l'autenticazione dell'accesso utente tramite un server RADIUS. ACS viene utilizzato come server RADIUS.

Prerequisiti

Requisiti

In questo documento si presume che Cisco Intrusion Prevention System (IPS) sia completamente operativo e configurato per consentire a Cisco Intrusion Prevention System Manager Express (IME) o CLI di apportare modifiche alla configurazione. Oltre all'autenticazione AAA locale, è ora possibile configurare i server RADIUS per eseguire l'autenticazione dell'utente con sensore. La possibilità di configurare l'IPS in modo che utilizzi l'autenticazione AAA RADIUS per gli account utente, che facilita il funzionamento di distribuzioni IPS di grandi dimensioni, è disponibile in Cisco Intrusion Prevention System 7.0(4)E4 e versioni successive.

Nota: non è disponibile alcuna opzione per abilitare l'accounting su IPS. IPS 7.04 supporta l'autenticazione RADIUS, ma TACACS o Authorization o Accounting non sono supportati.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Intrusion Prevention System versione 7.0(4)E4 e successive

- Intrusion Prevention System Manager Express versione 7.1(1) e successive

- Cisco Secure Access Control Server 5.x

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Configurare IPS per l'autenticazione dal server ACS tramite IME

Completare questa procedura per aggiungere l'IPS all'IME e quindi configurare l'IPS per l'autenticazione dal server ACS:

1. Scegliere Home > Dispositivi > Elenco dispositivi > Aggiungi per aggiungere un IPS all'IME.

2. Completare i campi nella finestra Add Device (Aggiungi dispositivo), come mostrato di seguito, per fornire i dettagli sull'IPS. Il nome del sensore utilizzato è IPS. Fare clic su OK.

3. Fare clic su Sì per accettare il certificato e continuare la connessione https al sensore. È necessario accettare il certificato per connettersi al sensore e accedervi.

L'IPS denominato IPS viene aggiunto all'IME (Intrusion Prevention System Manager Express).

4. Scegliere Configurazione > IPS > Impostazione sensore > Autenticazione, quindi attenersi alla seguente procedura:

1. Per selezionare il server RADIUS come dispositivo di autenticazione, fare clic sul pulsante di opzione Server RADIUS.

2. Specificare i parametri di autenticazione RADIUS, come mostrato.

3. Scegliere Locale e RADIUS come autenticazione della console, in modo che venga utilizzata l'autenticazione locale quando il server RADIUS non è disponibile.

4. Fare clic su Apply (Applica).

Configurazione di ACS come server RADIUS

Per configurare il server ACS come server RADIUS, completare la procedura seguente:

1. Scegliere Risorse di rete > Dispositivi di rete e client AAA, quindi fare clic su Crea per aggiungere l'IPS al server ACS.

2. Fornire le informazioni richieste sul client (IPS è il client qui) e fare clic su Invia. In questo modo l'IPS viene aggiunto al server ACS. I dettagli includono l'indirizzo IP dell'IPS e i dettagli del server RADIUS.

3. Scegliere Utenti e archivi identità > Archivi identità interni > Utenti, quindi fare clic su Crea per creare un nuovo utente.

4. Specificare il nome e la password. Al termine, fare clic su Invia.

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Provare ad accedere all'IPS con l'utente appena creato. Una volta autenticato l'utente, controllare il report su ACS.

Per visualizzare il report corrente, fare clic su Authentication-RADIUS-Today.

Nell'immagine viene mostrato come l'utente che si connette all'IPS venga autenticato dal server ACS.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Pagina di supporto per i sensori Cisco IPS serie 4200

- Riferimenti per i comandi dei sensori Cisco IPS serie 4200

- Cisco IPS Manager Express

- Pagina di supporto per la negoziazione IPsec/i protocolli IKE

- Cisco Secure Access Control Server per Windows

- RFC (Requests for Comments)

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems