Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Avvia la configurazione del sensore

Aggiungere il sensore all'IME

Configurazione del blocco per il router Cisco IOS

Verifica

Lanciare l'attacco e il blocco

Risoluzione dei problemi

Suggerimenti

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la configurazione del blocco IPS (Intrusion Prevention System) tramite l'utilizzo dell'IME (Intrusion Prevention System). I sensori IME e IPS vengono utilizzati per gestire un router Cisco per il blocco. Tenere presente quanto segue quando si considera questa configurazione:

- Installare il sensore e accertarsi che funzioni correttamente.

- Estendere l'interfaccia di sniffing al router esterno all'interfaccia.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco IPS Manager Express 7.0

- Sensore Cisco IPS 7.0(0.88)E3

- Router Cisco IOS® con software Cisco IOS versione 12.4

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Configurazione

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete.

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni.

- Luce router

- Router House

Luce router

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Router House

Current configuration : 939 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

logging queue-limit 100

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

no ip cef

no ip domain lookup

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

!

!

no voice hpi capture buffer

no voice hpi capture destination

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.66.79.210 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.100.100.1 255.255.255.0

ip access-group IDS_FastEthernet0/1_in_0 in

!--- After you configure blocking, !--- IDS Sensor inserts this line.

duplex auto

speed auto

!

interface ATM1/0

no ip address

shutdown

no atm ilmi-keepalive

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.66.79.193

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 10.100.100.2

no ip http server

no ip http secure-server

!

!

ip access-list extended IDS_FastEthernet0/1_in_0

permit ip host 10.66.79.195 any

permit ip any any

!--- After you configure blocking, !--- IDS Sensor inserts this line.

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 5 15

login

!

!

end

Avvia la configurazione del sensore

Completare questa procedura per avviare la configurazione del sensore.

1. Al primo accesso al sensore, è necessario immettere cisco come nome utente e cisco come password.

2. Quando il sistema chiede di cambiare la password.

Nota: Cisco123 è una parola del dizionario e non è consentita nel sistema.

3. Digitare setup e seguire il prompt di sistema per impostare i parametri di base per i sensori.

4. Immettere le informazioni seguenti:

sensor5#setup

--- System Configuration Dialog ---

!--- At any point you may enter a question mark '?' for help. !--- Use ctrl-c to abort the configuration dialog at any prompt. !--- Default settings are in square brackets '[]'.

Current time: Thu Oct  22 21:19:51 2009

Setup Configuration last modified:

Enter host name[sensor]:

Enter IP interface[10.66.79.195/24,10.66.79.193]:

Modify current access list?[no]:

Current access list entries:

!--- permit the ip address of workstation or network with IME

Permit:10.66.79.0/24

Permit:

Modify system clock settings?[no]:

Modify summer time settings?[no]:

Use USA SummerTime Defaults?[yes]:

Recurring, Date or Disable?[Recurring]:

Start Month[march]:

Start Week[second]:

Start Day[sunday]:

Start Time[02:00:00]:

End Month[november]:

End Week[first]:

End Day[sunday]:

End Time[02:00:00]:

DST Zone[]:

Offset[60]:

Modify system timezone?[no]:

Timezone[UTC]:

UTC Offset[0]:

Use NTP?[no]: yes

NTP Server IP Address[]:

Use NTP Authentication?[no]: yes

NTP Key ID[]: 1

NTP Key Value[]: 8675309

5. Salvare la configurazione.

Il salvataggio della configurazione da parte del sensore può richiedere alcuni minuti.

[0] Go to the command prompt without saving this config.

[1] Return back to the setup without saving this config.

[2] Save this configuration and exit setup.

Enter your selection[2]: 2

Aggiungere il sensore all'IME

Completare questa procedura per aggiungere il sensore all'IME.

1. Passare al PC Windows, in cui è stato installato IPS Manager Express e aprire IPS Manager Express.

2. Scegliete Home > Aggiungi.

3. Digitare queste informazioni e fare clic su OK per completare la configurazione.

4. Scegliere Dispositivi > sensore5 per verificare lo stato del sensore, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per scegliere Stato.

Verificare che la sottoscrizione sia stata aperta correttamente. messaggio.

Configurazione del blocco per il router Cisco IOS

Completare questa procedura per configurare il blocco per il router Cisco IOS:.

1. Dal PC IME, aprire il browser Web e visitare il sito https://10.66.79.195.

2. Fare clic su OK per accettare il certificato HTTPS scaricato dal sensore.

3. Nella finestra Login, immettere cisco come nome utente e 123cisco123 come password.

Viene visualizzata la seguente interfaccia di gestione IME:

4. Nella scheda Configurazione fare clic su Firme attive.

5. Fare quindi clic su Firma guidata.

Nota: lo screenshot precedente è stato suddiviso in due parti a causa dei limiti di spazio.

6. Scegliere Yes e String TCP come motore della firma. Fare clic su Next (Avanti).

7. È possibile lasciare queste informazioni come predefinite oppure immettere il proprio Signature ID, il nome della firma e le note utente. Fare clic su Next (Avanti).

8. Scegliere Azione evento, quindi Genera avviso e Host richieste bloccate. Per continuare, fare clic su Avanti.

9. Immettere un'espressione regolare , che in questo esempio è testattack, immettere 23 per le porte di servizio, scegliere Al servizio per la direzione e fare clic su Avanti per continuare.

10. È possibile lasciare queste informazioni come predefinite. Fare clic su Next (Avanti).

11. Per completare la procedura guidata, fare clic su Fine.

12. Scegliere Configurazione > sig0 > Firme attive per individuare la nuova firma creata in base all'ID o al nome del segno. Per visualizzare la firma, fare clic su Modifica.

13. Per applicare la firma al sensore, fare clic su OK dopo aver confermato e fare clic sul pulsante Apply (Applica).

14. Nella scheda Configurazione, in Gestione sensori fare clic su Blocco. Nel riquadro di sinistra, scegliere Proprietà blocco e selezionare Attiva blocco.

15. Dal riquadro di sinistra, passare al profilo di accesso al dispositivo. Per creare un nuovo profilo, fare clic su Aggiungi. Una volta creato, fare clic su OK e su Apply (Applica) per effettuare il rilevamento e continuare.

16. Il passaggio successivo è configurare il router come dispositivo di blocco. Per aggiungere queste informazioni, dal riquadro di sinistra scegliere Periferica di blocco, fare clic su Aggiungi. Quindi fare clic su OK e su Applica.

17. A questo punto, dal riquadro di sinistra configurare le interfacce dei dispositivi di blocco. Aggiungere le informazioni desiderate, quindi fare clic su OK e su Applica.

Verifica

Lanciare l'attacco e il blocco

Completare questi passaggi per lanciare l'attacco e bloccare:

1. Prima di lanciare l'attacco, andare all'IME, scegliere Monitoraggio eventi > Vista attacchi scartati e scegliere il sensore sulla destra.

2. Telnet su Router House e verificare la comunicazione dal server con questi comandi.

house#show user

Line     User      Host(s)          Idle        Location

* 0 con 0             idle          00:00:00

226 vty 0             idle          00:00:17     10.66.79.195

house#show access-list

Extended IP access list IDS_FastEthernet0/1_in_0

permit ip host 10.66.79.195 any

permit ip any any (12 matches)

house#

3. Da Router Light, Telnet a Router House e digitare testattack.

Premere <space> o <enter> per ripristinare la sessione Telnet.

light#telnet 10.100.100.1

Trying 10.100.100.1 ... Open

User Access Verification

Password:

house>en

Password:

house#testattack

[Connection to 10.100.100.1 lost]

!--- Host 10.100.100.2 has been blocked due to the !--- signature "testattack" triggered.

4. Telnet su Router House e utilizzare il comando show access-list, come mostrato di seguito.

house#show access-list

Extended IP access list IDS_FastEthernet0/1_in_0

10 permit ip host 10.66.79.195 any

20 deny ip host 10.100.100.2 any (71 matches)

30 permit ip any any

5. Dal Dashboard del Visualizzatore eventi IDS, viene visualizzato l'allarme rosso una volta avviato l'attacco.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Suggerimenti

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi:

- Dal sensore, controllare l'output show statistics network-access e verificare che lo stato sia attivo. Dalla console o dal protocollo SSH al sensore, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

sensor5#show statistics network-access

Current Configuration

AllowSensorShun = false

ShunMaxEntries = 100

NetDevice

Type = Cisco

IP = 10.66.79.210

NATAddr = 0.0.0.0

Communications = telnet

ShunInterface

InterfaceName = FastEthernet0/1

InterfaceDirection = in

State

ShunEnable = true

NetDevice

IP = 10.66.79.210

AclSupport = uses Named ACLs

State = Active

ShunnedAddr

Host

IP = 10.100.100.2

ShunMinutes = 15

MinutesRemaining = 12

sensor5#

- Verificare che il parametro di comunicazione indichi che viene utilizzato il protocollo corretto, ad esempio Telnet o SSH con 3DES. È possibile provare un'autenticazione SSH o Telnet manuale da un client SSH/Telnet su un PC per verificare che le credenziali di nome utente e password siano corrette. Quindi, provare a raggiungere il router in modalità Telnet o SSH dal sensore stesso e verificare se è possibile accedere al router correttamente.

Informazioni correlate

- Pagina di supporto per Cisco Secure Intrusion Prevention

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems