Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Configurazione del sensore

Aggiungere il sensore al director

Configurazione dello shun per PIX

Verifica

Prima di lanciare l'attacco

Lanciare l'attacco e la fuga

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come configurare lo shun su un PIX con l'aiuto di Cisco IDS UNIX Director (in precedenza Netranger Director) e Sensor. in questo documento si presume che il sensore e il director siano operativi e che l'interfaccia di sniffing del sensore sia configurata per estendersi all'interfaccia esterna PIX.

Prerequisiti

Requisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware.

- Cisco IDS UNIX Director 2.2.3

- Cisco IDS UNIX Sensor 3.0.5

- Cisco Secure PIX con 6.1.1

Nota: se si usa la versione 6.2.x, è possibile usare la gestione SSH (Secure Shell Protocol), ma non Telnet. per ulteriori informazioni, fare riferimento all'ID bug Cisco CSCdx55215 (solo utenti registrati).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni utilizzate per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Cisco IDS UNIX Director e Sensor vengono usati per gestire un Cisco Secure PIX per lo shun. Se si considera questa configurazione, tenere presente quanto segue:

- Installare il sensore e accertarsi che funzioni correttamente.

- Assicurarsi che l'interfaccia di sniffing si estenda fino all'interfaccia esterna del PIX.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, consultare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete.

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni.

- Luce router

- PIX Tiger

Luce router

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

PIX Tiger

PIX Version 6.1(1)

nameif gb-ethernet0 intf2 security10

nameif gb-ethernet1 intf3 security15

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

passwd 9jNfZuG3TC5tCVH0 encrypted

hostname Tiger

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol rtsp 554

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

fixup protocol skinny 2000

names

!--- Allows ICMP traffic and HTTP to pass through the PIX !--- to the Web Server.

access-list 101 permit icmp any host 100.100.100.100

access-list 101 permit tcp any host 100.100.100.100 eq www

pager lines 24

logging on

logging buffered debugging

interface gb-ethernet0 1000auto shutdown

interface gb-ethernet1 1000auto shutdown

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 auto

mtu intf2 1500

mtu intf3 1500

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address intf2 127.0.0.1 255.255.255.255

ip address intf3 127.0.0.1 255.255.255.255

ip address outside 100.100.100.1 255.255.255.0

ip address inside 10.66.79.203 255.255.255.224

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

no failover

failover timeout 0:00:00

failover poll 15

failover ip address intf2 0.0.0.0

failover ip address intf3 0.0.0.0

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

pdm history enable

arp timeout 14400

global (outside) 1 interface

nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0

!--- Static NAT for the Web Server.

static (inside,outside) 100.100.100.100 10.66.79.204

netmask 255.255.255.255 0 0

access-group 101 in interface outside

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.2 1

route inside 10.66.0.0 255.255.0.0 10.66.79.193 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00

h323 0:05:00 s0

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

aaa-server LOCAL protocol tacacs+

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

no sysopt route dnat

!--- Allows Sensor Telnet to the PIX from the inside interface.

telnet 10.66.79.199 255.255.255.255 inside

telnet timeout 5

ssh timeout 5

terminal width 80

Cryptochecksum:b4c820ba31fbb3996ca8891503ebacbc

: end

Configurazione del sensore

In questa procedura viene descritto come configurare il sensore.

1. Telnet to 10.66.79.199 con attacco di nome utente root e password.

2. Immettere sysconfig-sensor.

3. Immettere le informazioni seguenti:

1. Indirizzo IP: 10.66.79.199

2. Netmask IP: 255.255.255.224

3. Nome host IP: sensor-2

4. Route predefinita: 10.66.79.193

5. Controllo degli accessi alla rete

10.

6. Infrastruttura di comunicazione

ID host sensore: 49

ID organizzazione sensore: 900

Nome host sensore: sensor-2

Nome organizzazione sensore: cisco

Indirizzo IP sensore: 10.66.79.199

ID host di IDS Manager: 50

ID organizzazione gestore IDS: 900

Nome host di IDS Manager: dir3

Nome organizzazione gestore IDS: cisco

Indirizzo IP di IDS Manager: 10.66.79.201

4. Salvare la configurazione. Il sensore si riavvia.

Aggiungere il sensore al director

Completare questa procedura per aggiungere il sensore al Director.

1. Telnet to 10.66.79.201 con nome utente netranger e password attack.

2. Immettere ovw& per avviare HP OpenView.

3. Nel menu principale, selezionare Security > Configure (Protezione > Configura).

4. Nel menu Configurazione Netranger, selezionare File > Aggiungi host, quindi fare clic su Avanti.

5. Immettere queste informazioni e fare clic su Avanti.

6. Accettare le impostazioni predefinite e fare clic su Avanti.

7. Modificare i minuti di log e di shun o lasciarli come predefiniti se i valori sono accettabili. Modificare il nome dell'interfaccia di rete nel nome dell'interfaccia di sniffing. Nell'esempio, questo valore è "iprb0". Può essere "spwr0" o qualsiasi altra cosa basata sul tipo di sensore e su come si collega il sensore.

8. Fare clic su Avanti finché non viene visualizzata un'opzione che consente di fare clic su Fine.

Il sensore è stato aggiunto correttamente al Director. Dal menu principale, viene visualizzato sensor-2, come mostrato nell'esempio.

Configurazione dello shun per PIX

Completare questa procedura per configurare lo shun per PIX.

1. Nel menu principale, selezionare Security > Configure (Protezione > Configura).

2. Nel menu Configurazione Netranger, evidenziare sensor-2 e fare doppio clic su di esso.

3. Aprire Gestione dispositivi.

4. Fare clic su Dispositivi > Aggiungi e immettere le informazioni come mostrato nell'esempio. Per continuare, fare clic su OK. La password Telnet e la password di abilitazione sono entrambe "Cisco".

5. Selezionate Shun > Aggiungi (Add). Aggiungere l'host 100.100.100.100 alla voce "Indirizzi mai da evitare". Per continuare, fare clic su OK.

6. Fare clic su Shun > Aggiungi e selezionare sensor-2.cisco come server di shun. Questa parte della configurazione è stata completata. Chiudere la finestra Gestione periferiche.

7. Aprire la finestra Rilevamento intrusioni e fare clic su Reti protette. Aggiungere 10.66.79.1 a 10.66.79.254 nella rete protetta.

8. Fare clic su Profilo e selezionare Configurazione manuale > Modifica firme. Selezionare Large ICMP Traffic and ID: 2151, fare clic su Modifica, quindi modificare l'azione da Nessuna a Shun e Log. Per continuare, fare clic su OK.

9. Selezionare ICMP Flood and ID: 2152, fare clic su Modifica, quindi modificare l'azione da Nessuno a Shun e Log. Per continuare, fare clic su OK.

10. Questa parte della configurazione è stata completata. Per chiudere la finestra Rilevamento intrusioni, fare clic su OK.

11. Aprire la cartella File di sistema e aprire la finestra Daemons. Assicurarsi di aver abilitato i seguenti daemon:

12. Fare clic su OK per continuare e selezionare la versione appena modificata. Selezionate Salva (Save) > Applica (Apply). Attendere che il sistema comunichi il completamento del sensore, riavviare i servizi e chiudere tutte le finestre per la configurazione di Netranger.

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Prima di lanciare l'attacco

Tiger(config)# show telnet

10.66.79.199 255.255.255.255 inside

Tiger(config)# who

0: 10.66.79.199

Tiger(config)# show xlate

1 in use, 1 most used

Global 100.100.100.100 Local 10.66.79.204 static

Light#ping 100.100.100.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 112/195/217 ms

Light#telnet 100.100.100.100 80

Trying 100.100.100.100, 80 ... Open

Lanciare l'attacco e la fuga

Light#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 100.100.100.100

Repeat count [5]: 100000

Datagram size [100]: 18000

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 100000, 18000-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:

!....................

Success rate is 4 percent (1/21), round-trip min/avg/max = 281/281/281 ms

Light#telnet 100.100.100.100 80

Trying 100.100.100.100, 80 ...

% Connection timed out; remote host not responding

Tiger(config)# show shun

Shun 100.100.100.2 0.0.0

Tiger(config)# show shun stat

intf2=OFF, cnt=0

intf3=OFF, cnt=0

outside=ON, cnt=2604

inside=OFF, cnt=0

intf4=OFF, cnt=0

intf5=OFF, cnt=0

intf6=OFF, cnt=0

intf7=OFF, cnt=0

intf8=OFF, cnt=0

intf9=OFF, cnt=0

Shun 100.100.100.2 cnt=403, time=(0:01:00).0 0 0

Quindici minuti dopo, ritorna alla normalità perché lo shun è impostato su quindici minuti.

Tiger(config)# show shun

Tiger(config)# show shun stat

intf2=OFF, cnt=0

intf3=OFF, cnt=0

outside=OFF, cnt=4437

inside=OFF, cnt=0

intf4=OFF, cnt=0

intf5=OFF, cnt=0

intf6=OFF, cnt=0

intf7=OFF, cnt=0

intf8=OFF, cnt=0

intf9=OFF, cnt=0

Light#ping 100.100.100.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

Light#telnet 100.100.100.100 80

Trying 100.100.100.100, 80 ... Open

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Fine vendita per Cisco IDS Director

- Fine del ciclo di vita del software sensore Cisco IDS versione 3.x

- Supporto dei prodotti Cisco Intrusion Prevention System

- Supporto dei prodotti software Cisco PIX Firewall

- Riferimenti per i comandi di Cisco Secure PIX Firewall

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems