Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Backup della configurazione dalla GUI

Visualizzazione ACS/Registrazione backup

Backup della configurazione ACS dalla CLI

Informazioni correlate

Introduzione

Access Control Server (ACS) 5.3/5.2 offre diverse opzioni di backup. Questo documento fornisce un riepilogo di queste opzioni.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- ACS con versione 5.3/5/2

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni hardware e software.

- ACS con versione 5.3/5.2

- ACS configurato con il repository

L'ACS è diviso in due parti: Configurazione e registrazione. Il backup di entrambe le parti viene eseguito separatamente tramite la CLI o la GUI.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Backup della configurazione dalla GUI

Amministrazione sistema > Operazioni > Gestione di sistema distribuita

- Ciò consente di eseguire un backup immediato su qualsiasi istanza selezionata.

- In questa finestra è possibile eseguire il backup della configurazione ACS oppure sia della configurazione ACS che di ADE-OS.

Amministrazione sistema > Operazioni > Backup pianificati

- In questo modo è possibile pianificare l'esecuzione di un backup all'ora/data desiderata.

- In questo caso si sta solo eseguendo il backup della configurazione ACS.

Visualizzazione ACS/Registrazione backup

È possibile accedere a questa opzione tramite Configurazione di monitoraggio > Operazioni di sistema > Gestione dati > Rimozione e backup. Il database che contiene i registri AAA ACS è noto come "Visualizza database".

Le opzioni disponibili sono tre:

- Eliminazione dei dati

Questa impostazione consente di eliminare i dati dal database delle viste. Il valore da selezionare dall'elenco a discesa è il numero di mesi di dati che si desidera mantenere nel database di visualizzazione report e monitoraggio.

- Visualizza backup completo del database

Ciò consente di eseguire un backup immediato.

- Backup pianificato del database delle viste

Ciò consente di pianificare l'ora e la data dei backup incrementali del database di viste e/o dei backup completi del database di viste.

Questa sezione della guida alla configurazione di ACS 5.3 contiene una buona descrizione del funzionamento dell'eliminazione e dei backup dei log AAA, nonché delle fasi previste per l'eliminazione:

Configurazione della rimozione dei dati e del backup incrementale

Backup della configurazione ACS dalla CLI

È molto probabile che la GUI sia il luogo in cui verranno creati e pianificati i backup. Tuttavia, se si desidera eseguire i comandi di backup dalla CLI, è possibile utilizzare questi comandi.

Nota: le informazioni fornite in ciascun collegamento per i dettagli di cui viene eseguito il backup con ciascun comando:

Per eseguire il backup solo della configurazione ACS, usare il comando acs backup:

acs backup backup-filename repository repository-name

Per eseguire il backup della configurazione ACS e dei dati del sistema operativo ADE, usare il comando backup:

backup backup-name repository repository-name

Per eseguire il backup dei log di sistema (non del database di visualizzazione), utilizzare il comando backup-logs:

backup-logs backup-name repository repository-name

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems