Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Panoramica della funzione Tracciamento route statica

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare il failover di due ISP con PBR e SLA IP su un FTD gestito da FMC.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- PBR (Policy Based Routing)

- Contratto di servizio (SLA) per il protocollo Internet

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- FMCv 7.3.0

- FTDv 7.3.0

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Panoramica della funzione Tracciamento route statica

La funzione Static Route Tracking consente all'FTD di utilizzare una connessione a un ISP secondario in caso di indisponibilità della linea principale. Per ottenere questa ridondanza, l'FTD associa una route statica a un oggetto di monitoraggio definito dall'utente. L'operazione SSLA monitora la destinazione con richieste echo ICMP periodiche.

Se non si riceve una risposta echo, l'oggetto viene considerato inattivo e la route associata viene rimossa dalla tabella di routing. Al posto della route rimossa viene utilizzata una route di backup configurata in precedenza. Mentre il percorso di backup è in uso, l'operazione di monitoraggio SLA continua i tentativi di raggiungere la destinazione di monitoraggio.

Quando la destinazione è nuovamente disponibile, la prima route viene sostituita nella tabella di routing e la route di backup viene rimossa.

È ora possibile configurare contemporaneamente più hop successivi e più azioni di inoltro di routing basate su criteri. Quando il traffico soddisfa i criteri per la route, il sistema tenta di inoltrare il traffico agli indirizzi IP nell'ordine specificato, fino a quando non riesce.

La funzionalità è disponibile sui dispositivi FTD che eseguono la versione 7.1 e successive gestiti da un FMC versione 7.3 e successive.

Configurazione

Esempio di rete

L'immagine mostra un esempio di diagramma di rete.

Immagine 1. Esempio di diagramma.

ISP1 = 10.115.117.1

ISP2 = 172.20.20.13

Configurazioni

Passaggio 1. Configurare gli oggetti di monitoraggio SLA.

Nel CCP passare a Object > Object Management > SLA Monitor > Add SLA Monitor e aggiungere un oggetto Monitor contratto di servizio per gli indirizzi IP dell'ISP.

Monitor SLA per il gateway predefinito primario (ISP1).

Immagine 2. Finestra di configurazione del monitor SLA1.

Monitoraggio SLA per il gateway predefinito secondario (ISP2).

Immagine 3. Finestra di configurazione del monitor SLA2.

Passaggio 2. Configurare le route statiche con Route Track.

Nel CCP passare a Device > Device Management > Edit the desired FTD > Routing > Static Routese aggiungere le route statiche con il monitor SLA corretto.

Il monitoraggio SLA deve essere quello che controlla il gateway predefinito.

Route statica per il gateway primario predefinito:

Immagine 4. Finestra di configurazione del ciclo di lavorazione statico per l'interfaccia esterna.

Route statica per il gateway secondario predefinito.

Immagine 5. Finestra di configurazione dell'instradamento statico per l'interfaccia di backup.

Passaggio 3. Configurare le route di base dei criteri.

Passa a Device > Device Management > Edit the desired FTD > Routing > Policy Based Routing, aggiungere il PBR e scegliere l'interfaccia in entrata.

Immagine 6. Finestra di configurazione PBR.

Configurare le azioni di inoltro.

- Scegliere o aggiungere un nuovo elenco di controllo di accesso a cui si desidera trovare una corrispondenza.

- ScegliIP Address dal Send to opzione.

- Nell'esempio, 10.115.117.234 è l'indirizzo IP interno del FTD.

Immagine 7. Finestra di configurazione Azioni di inoltro.

Scorrere verso il basso e aggiungere la Verify Availability  valori per ISP1.

Immagine 8. Finestra di configurazione Azioni di inoltro.

Ripetere la stessa procedura per l'interfaccia di backup. Tuttavia, assicurarsi di utilizzare un oggetto diverso dell'elenco di controllo di accesso.

Immagine 9. Finestra di configurazione Azioni di inoltro

Ripetere la stessa procedura perVerify Availabilityma ora per ISP2.

Image 10. Verificare la configurazione della disponibilità.

Verificare la configurazione.

Immagine 11. Configurazione PBR.

Verifica

Accedere all'FTD tramite Secure Shell (SSH) e usare il comando system support disagnotsic-cli ed eseguire i seguenti comandi:

- show route-map: questo comando visualizza la configurazione route-map.

firepower# show route-map

route-map FMC_GENERATED_PBR_1679065711925, permit, sequence 5

Match clauses:

ip address (access-lists): internal_networks

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 10.115.117.1 1 track 1 [up]

ip next-hop 10.115.117.234

route-map FMC_GENERATED_PBR_1679065711925, permit, sequence 10

Match clauses:

ip address (access-lists): all_ipv4_for_pbr

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 172.20.20.13 2 track 2 [up]

ip next-hop 172.20.20.77

firepower#

- show running-config sla monitor: questo comando visualizza la configurazione del contratto di servizio.

firepower# show running-config sla monitor

sla monitor 1

type echo protocol ipIcmpEcho 10.115.117.1 interface outside

sla monitor schedule 1 life forever start-time now

sla monitor 2

type echo protocol ipIcmpEcho 172.20.20.13 interface backup

sla monitor schedule 2 life forever start-time now

firepower#

- show sla monitor configuration: questo comando visualizza i valori di configurazione del contratto di servizio.

firepower# show sla monitor configuration

SA Agent, Infrastructure Engine-II

Entry number: 1

Owner:

Tag:

Type of operation to perform: echo

Target address: 10.115.117.1

Interface: outside

Number of packets: 1

Request size (ARR data portion): 28

Operation timeout (milliseconds): 5000

Type Of Service parameters: 0x0

Verify data: No

Operation frequency (seconds): 60

Next Scheduled Start Time: Start Time already passed

Group Scheduled : FALSE

Life (seconds): Forever

Entry Ageout (seconds): never

Recurring (Starting Everyday): FALSE

Status of entry (SNMP RowStatus): Active

Enhanced History:

Entry number: 2

Owner:

Tag:

Type of operation to perform: echo

Target address: 172.20.20.13

Interface: backup

Number of packets: 1

Request size (ARR data portion): 28

Operation timeout (milliseconds): 5000

Type Of Service parameters: 0x0

Verify data: No

Operation frequency (seconds): 60

Next Scheduled Start Time: Start Time already passed

Group Scheduled : FALSE

Life (seconds): Forever

Entry Ageout (seconds): never

Recurring (Starting Everyday): FALSE

Status of entry (SNMP RowStatus): Active

Enhanced History:

- show sla monitor operational-state: questo comando visualizza lo stato operativo dell'operazione SLA.

firepower# show sla monitor operational-state

Entry number: 1

Modification time: 15:48:04.332 UTC Fri Mar 17 2023

Number of Octets Used by this Entry: 2056

Number of operations attempted: 74

Number of operations skipped: 0

Current seconds left in Life: Forever

Operational state of entry: Active

Last time this entry was reset: Never

Connection loss occurred: FALSE

Timeout occurred: FALSE

Over thresholds occurred: FALSE

Latest RTT (milliseconds): 1

Latest operation start time: 17:01:04.334 UTC Fri Mar 17 2023

Latest operation return code: OK

RTT Values:

RTTAvg: 1 RTTMin: 1 RTTMax: 1

NumOfRTT: 1 RTTSum: 1 RTTSum2: 1

Entry number: 2

Modification time: 15:48:04.335 UTC Fri Mar 17 2023

Number of Octets Used by this Entry: 2056

Number of operations attempted: 74

Number of operations skipped: 0

Current seconds left in Life: Forever

Operational state of entry: Active

Last time this entry was reset: Never

Connection loss occurred: FALSE

Timeout occurred: FALSE

Over thresholds occurred: FALSE

Latest RTT (milliseconds): 1

Latest operation start time: 17:01:04.337 UTC Fri Mar 17 2023

Latest operation return code: OK

RTT Values:

RTTAvg: 1 RTTMin: 1 RTTMax: 1

NumOfRTT: 1 RTTSum: 1 RTTSum2: 1

- show track: questo comando visualizza le informazioni sugli oggetti tracciati dal processo di tracciamento del contratto di servizio.

firepower# show track

Track 1

Response Time Reporter 1 reachability

Reachability is Up

4 changes, last change 00:53:42

Latest operation return code: OK

Latest RTT (millisecs) 1

Tracked by:

ROUTE-MAP 0

STATIC-IP-ROUTING 0

Track 2

Response Time Reporter 2 reachability

Reachability is Up

2 changes, last change 01:13:41

Latest operation return code: OK

Latest RTT (millisecs) 1

Tracked by:

ROUTE-MAP 0

STATIC-IP-ROUTING 0

- show running-config route: questo comando visualizza la configurazione corrente del percorso.

firepower# show running-config route

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.115.117.1 1 track 1

route backup 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.20.13 254 track 2

route vlan2816 10.42.0.37 255.255.255.255 10.43.0.1 254

firepower#

- show route: questo comando visualizza la tabella di routing per le interfacce dati.

firepower# show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is 10.115.117.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.115.117.1, outside

S 10.0.0.0 255.0.0.0 [1/0] via 10.88.243.1, backbone

C 10.88.243.0 255.255.255.0 is directly connected, backbone

L 10.88.243.67 255.255.255.255 is directly connected, backbone

C 10.115.117.0 255.255.255.0 is directly connected, outside

L 10.115.117.234 255.255.255.255 is directly connected, outside

C 10.42.0.0 255.255.255.0 is directly connected, vlan2816

L 10.42.0.1 255.255.255.255 is directly connected, vlan2816

S 10.42.0.37 255.255.255.255 [254/0] via 10.43.0.1, vlan2816

C 172.20.20.0 255.255.255.0 is directly connected, backup

L 172.20.20.77 255.255.255.255 is directly connected, backup

Quando il collegamento principale non riesce:

- show route-map: questo comando visualizza la configurazione route-map quando un collegamento non riesce.

firepower# show route-map FMC_GENERATED_PBR_1679065711925

route-map FMC_GENERATED_PBR_1679065711925, permit, sequence 5

Match clauses:

ip address (access-lists): internal_networks

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 10.115.117.1 1 track 1 [down]

ip next-hop 10.115.117.234

route-map FMC_GENERATED_PBR_1679065711925, permit, sequence 10

Match clauses:

ip address (access-lists): all_ipv4_for_pbr

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 172.20.20.13 2 track 2 [up]

ip next-hop 172.20.20.77

firepower#

- show route: questo comando visualizza la nuova tabella di routing per interfaccia.

firepower# show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is 10.115.117.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 172.20.20.13, backup

S 10.0.0.0 255.0.0.0 [1/0] via 10.88.243.1, backbone

C 10.88.243.0 255.255.255.0 is directly connected, backbone

L 10.88.243.67 255.255.255.255 is directly connected, backbone

C 10.115.117.0 255.255.255.0 is directly connected, outside

L 10.115.117.234 255.255.255.255 is directly connected, outside

C 10.42.0.0 255.255.255.0 is directly connected, vlan2816

L 10.42.0.1 255.255.255.255 is directly connected, vlan2816

S 10.42.0.37 255.255.255.255 [254/0] via 10.43.0.1, vlan2816

C 172.20.20.0 255.255.255.0 is directly connected, backup

L 172.20.20.77 255.255.255.255 is directly connected, backup

Informazioni correlate

- Guida all'amministrazione di Cisco Secure Firewall Management Center, 7.3

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems