Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire la migrazione di Firepower Thread Defense da un FMC locale a un FMC distribuito tramite cloud.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

CdFMC (Cloud-Delivery Firepower Management Center)

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Secure Firepower Threat Defense (FTDv)

Firepower Management Center (FMC)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- FTD 7.2.7

- CdFMC

- CCP 7.4.1

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Gli utenti amministratori di Cisco Defense Orchestrator possono eseguire la migrazione dei dispositivi di difesa dalle minacce al Firewall Management Center distribuito tramite cloud dai centri di gestione locali che eseguono la versione 7.2 o successive. È inoltre possibile eseguire la migrazione dei dispositivi al centro di gestione dei firewall distribuito tramite cloud da un centro di gestione locale 1000/2500/4500.

Prima di iniziare il processo di migrazione, è importante aggiornare i modelli dei centri di gestione locali a una versione supportata da CDO e caricarla su CDO. Solo dopo questo passaggio è possibile procedere con la migrazione dei dispositivi associati al centro di gestione locale.

Configurazione

1.- A bordo del CCP locale al tenant CDO

In queste immagini viene illustrato il processo di configurazione iniziale necessario per integrare il CCP locale nel tenant CDO.

Dal menu Home CDO, spostarsi su Tools & Services > Firewall Management Center. Nella pagina di FIrepower Management Center, notare che nella parte superiore destra dello schermo è presente un pulsante di aggiunta di colore blu e selezionare il pulsante di aggiunta.

Immagine 1. Pagina di Firepower Management Center.

Selezionare Firewall Management Center.

Immagine 2. Servizi.

Selezionare Use Credentials.

Immagine 3. Diversi metodi per incorporare un CCP.

Assegnare un nome al CCP in modo che possa essere visualizzato nell'inventario CDO.

Immettere l'indirizzo IP, il nome host o il nome di dominio completo (FQDN) del CMC con la porta GUI corretta in modo che il CDO possa stabilire una connessione per il processo di bordo.

Immagine 4. Informazioni del CCP.

Immettere le credenziali del dispositivo.

Immagine 5. Credenziali FMC.

A questo punto, il processo di caricamento è iniziato. Selezionare Go To Services per visualizzare il processo.

Immagine 6. Avviare il processo di caricamento.

Il processo di caricamento viene completato quando si visualizza lo stato come synced.

Immagine 7. Processo di caricamento completato

2.- Migrare il dispositivo FTD dal CCP locale al CdFMC

Al termine del processo di caricamento del FMC locale, è possibile avviare la migrazione del dispositivo FTD.

Nella pagina Migra da FTD a cdFMC passare a Tools & Services > Migrate FTD to cdFMC, si noti che nella parte superiore destra dello schermo è presente un pulsante di aggiunta di colore blu, quindi selezionare il pulsante di aggiunta.

Immagine 8. Eseguire la migrazione da FTD a cdFMC.

Selezionare il CCP, ovvero quello da cui si desidera eseguire la migrazione del FTD.

Immagine 9. Selezionare OnPrem FMC.

Selezionare l'FTD di cui si desidera eseguire la migrazione a cdFMC. È necessario selezionare una voce Commit Action  dal menu a discesa.

Sono disponibili due opzioni: Mantieni su FMC locale per analisi o Elimina FTD da FMC locale.

Immagine 10. Selezionare Devices.

Si noti che per impostazione predefinita è selezionata una casella di controllo per la distribuzione automatica della configurazione nell'FTD dopo la corretta migrazione. Se si desidera applicare le modifiche in un secondo momento, è possibile disabilitare l'attività di distribuzione automatica.

Selezionare Migrate to cdFMC per avviare il processo di migrazione.

Immagine 11. Avviare il processo di migrazione.

Il processo di migrazione è ora iniziato e in genere sono necessari circa 15 minuti per essere completato.

Il processo di migrazione viene completato quando si nota lo stato come successful.

Immagine 12. Processo di migrazione completato

3.- Commit delle modifiche

L'ultimo passaggio consiste nel eseguire il commit delle modifiche apportate alla migrazione. Sono disponibili 14 giorni per eseguire il commit delle modifiche apportate alla migrazione. È consigliabile eseguire il commit delle modifiche manualmente se si è certi che le modifiche siano corrette e non si è in attesa del commit automatico delle modifiche eseguito da Cisco Defense Orchestrator. Nella finestra Commit delle modifiche alla migrazione vengono visualizzati i giorni rimanenti per eseguire il commit della migrazione nel centro di gestione del firewall distribuito nel cloud o per ripristinare il centro di gestione locale per il dispositivo.

Per confermare le modifiche, apri il menu del kebab sul lato destro dello schermo e seleziona Commit Migration Changes.

Immagine 13. Eseguire il commit delle modifiche apportate alla migrazione.

Verificare che  Commit Action le modifiche siano corrette e selezionare il dispositivo di cui si desidera eseguire il commit.

Immagine 14. Convalida del commit delle modifiche.

Il commit delle modifiche è iniziato. In genere il completamento richiede circa 15 minuti.

Immagine 15. Commit delle modifiche in corso.

La migrazione viene completata quando è possibile visualizzare lo stato della migrazione come Succesful e lo stato di commit come Comitted.

Immagine 16. Processo di migrazione e commit delle modifiche completati.

Verifica

Individuare Tools & Services > Firepower Manager Centere verificare che il numero di dispositivo nel FMC locale sia diminuito.

D'altra parte, è possibile vedere come il numero di dispositivo del vostro cdFMC è aumentato, questo significa che il processo di migrazione è completato.

Immagine 17. Elenco di Firepower Management Center.

Accedere al FMC locale e convalidare le attività completate, è possibile vedere in che modo è stata eseguita la migrazione e l'annullamento della registrazione del FTD dal FMC locale.

Immagine 18. Convalida delle attività di FMC locale.

Informazioni correlate

- Migrazione di Threat Defense a un centro di gestione dei firewall fornito dal cloud

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems