Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre una panoramica della configurazione richiesta per consentire a un router Cisco con software Cisco IOS® e a un Cisco VPN serie 5000 Concentrator di aprire un tunnel GRE (Generic Routing Encapsulation).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Software Cisco IOS release 12.0(7)T

- Cisco VPN 5000 Concentrator software versione 5.2.19US

- Cisco VPN 5002 Concentrator

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata l'impostazione di rete mostrata nel diagramma.

Configurazioni

Nel documento vengono usate le configurazioni mostrate di seguito.

- Cisco VPN 5002 Concentrator

- Router con software Cisco IOS

Cisco VPN 5002 Concentrator

[ General ]

IPSecGateway             = 200.1.1.2

DeviceName               = "omar5002"

EthernetAddress          = 00:00:a5:

e9:c8:00

DeviceType               = VPN 5002/8 Concentrator

ConfiguredOn             = Timeserver not configured

ConfiguredFrom           = Command Line, from Console

EnablePassword           =

Password                 =

[ IP Ethernet 1:0 ]

Mode                     = Routed

SubnetMask               = 255.255.255.0

IPAddress                = 200.1.1.1

[ IP Ethernet 0:0 ]

Mode                     = Routed

SubnetMask               = 255.255.255.0

IPAddress                = 10.10.10.1

[ Tunnel Partner VPN 1 ]

EncryptMethod            = None

Encryption               = Off

Authentication           = Off

KeyManage                = Manual

Mode                     = Main

Partner                  = 100.1.1.1

LocalAccess              = "10.10.10.0/24"

BindTo                   = "ethernet1:0"

Peer                     = "20.20.20.0/24"

[ IP Static ]

20.20.20.0 255.255.255.0 vpn 1 1

[ IP VPN 1 ]

Numbered                 = Off

Mode                     = Routed

Configuration size is 1107 out of 65500 bytes.

omar5002#

Router con software Cisco IOS

Router Configuration:

Router#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface Tunnel0

ip unnumbered Ethernet1

no ip directed-broadcast

tunnel source 100.1.1.1

tunnel destination 200.1.1.1

!

interface Ethernet0

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet1

ip address 20.20.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.1.1.2 1

ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 Tunnel0

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show vpn statistics verbose: fornisce informazioni dettagliate sul tunnel.

- show interface - Fornisce le statistiche dell'interfaccia.

In questo esempio, i risultati restituiti dal comando show vpn statistics sono molto dettagliati e sono tratti da Cisco VPN 5002 Concentrator.

omar5002#show vpn statistic verbose

Current  In       High     Running  Tunnel   Tunnel   Tunnel

Active   Negot    Water    Total    Starts   OK       Error

--------------------------------------------------------------

Users     0        0        0        0        0        0        0

Partners  1        0        1        1        0        0        0

Total     1        0        1        1        0        0        0

Stats             VPN0:1

Wrapped              697

Unwrapped            697

BadEncap               0

BadAuth                0

BadEncrypt             0

rx IP                718

rx IPX                 0

rx Other               0

tx IP                734

tx IPX                 0

tx Other               0

IKE rekey              0

Input VPN pkts dropped due to no SA: 0

Input VPN pkts dropped due to no free queue entries: 0

ISAKMP Negotiation stats

Admin packets in        0

Fastswitch packets in   0

No cookie found         0

Can't insert cookie     0

Inserted cookie(L)      0

Inserted cookie(R)      0

Cookie not inserted(L)  0

Cookie not inserted(R)  0

Cookie conn changed     0

Cookie already inserted  0

Deleted cookie(L)       0

Deleted cookie(R)       0

Cookie not deleted(L)   0

Cookie not deleted(R)   0

Forwarded to RP         0

Forwarded to IOP        0

Bad UDP checksum        0

Not fastswitched        0

In questo esempio, i risultati restituiti dal comando show interface sono derivati dal router.

Router#show interface tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up

Hardware is Tunnel

Interface is unnumbered. Using address of Ethernet1 (20.20.20.1)

MTU 1476 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,

reliability 255/255, txload 55/255, rxload 113/255

Encapsulation TUNNEL, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Tunnel source 100.1.1.1, destination 200.1.1.1

Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled, sequencing disabled

Checksumming of packets disabled,  fast tunneling enabled

Last input 00:00:15, output 00:00:15, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/0, 1 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 4000 bits/sec, 5 packets/sec

5 minute output rate 11000 bits/sec, 5 packets/sec

1309 packets input, 129264 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

1348 packets output, 316468 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router#

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Pagina di supporto per Cisco VPN serie 5000 concentrator

- Pagina di supporto per i client Cisco VPN 5000

- Pagina di supporto per IPSec (IP Security Protocol)

- Supporto tecnico – Cisco Systems