Sommario

Domanda

Ambiente

Soluzione

Domanda

Come si bloccano le ricerche di Google Immagini con Ricerca Sicura disattivato?

Ambiente

Cisco Web Security Appliance (WSA), tutte le versioni di AsyncOS

Soluzione

Con l'opzione Ricerca Sicura disabilitata su WSA, per bloccare le immagini di Google su Google, è necessario creare una nuova categoria URL personalizzata utilizzando la seguente espressione regolare:

www.google.*/imghp\?hl=

google.*/.*&tbm=isch

In seguito, assicurarsi che tutte le richieste a Google siano decrittografate dall'accessorio.