Obiettivo

Una LAN (Local Area Network) è una rete connessa fisicamente e limitata a un'area, ad esempio una casa o una piccola azienda. La pagina Dispositivi collegati consente all'amministratore di controllare il flusso nella rete e di intervenire in caso di guasto. Questo documento descrive come visualizzare una lista di tutti gli host LAN disponibili su RV110W.

Dispositivo applicabile

RV110W

Versione del software

•1.2.0.9

Visualizza host LAN disponibili

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Stato > Dispositivi connessi. Viene visualizzata la pagina Dispositivi collegati:

Passaggio 2. Scegliere il tipo di interfaccia da visualizzare dall'elenco a discesa Corrispondenze tipo interfaccia filtro. Sono disponibili quattro tipi di interfacce:

· All: visualizza tutti i tipi di host collegati alla LAN.

· Wireless: visualizza gli host collegati alla LAN via wireless.

· Cavo: visualizza gli host collegati alla LAN via cavo.

· WDS: visualizza gli host collegati alla LAN tramite il sistema WDS (Wireless Distribution System).

La tabella ARP IPv4 visualizza le seguenti informazioni sull'host:

· Name: visualizza il nome dell'host nella LAN.

· Indirizzo IP - Visualizza l'indirizzo IP assegnato all'host.

· Indirizzo MAC — visualizza l'indirizzo MAC dell'host.

· Tipo — visualizza il tipo di connessione dell'host. Ci sono due tipi possibili.

- Static - L'indirizzo IP dell'host è stato assegnato all'host in modo statico.

- Dinamico — L'indirizzo IP dell'host è stato assegnato tramite DHCP.

· DHCP statico: visualizza se l'indirizzo IP del dispositivo è assegnato tramite DHCP statico. Un dispositivo con un indirizzo IP statico manterrà lo stesso indirizzo IP.

· Tipo di interfaccia: visualizza il tipo di interfaccia utilizzata dall'host (wireless, cablata o WDS).