Obiettivo

Le statistiche del traffico delle porte consentono agli amministratori di visualizzare lo stato delle interfacce e il traffico che vi transita. Queste statistiche aiutano l'amministratore di rete a risolvere i problemi relativi ai dispositivi connessi al router. L'amministratore può inoltre utilizzare queste statistiche per determinare la quantità di dati e alimentazione da allocare per ciascuna porta.

Lo scopo di questo documento è mostrare come visualizzare il traffico della porta sui router RV130 e RV130W.

Dispositivi interessati

- RV130

- RV130W

Versione del software

- 1.0.3.22

Visualizza statistiche traffico porta

Visualizza traffico porta

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere Stato > Statistiche porta.

Passaggio 2. Dal menu a discesa Frequenza di aggiornamento, scegliere l'intervallo con cui il router aggiornerà la pagina Statistiche porta. Le opzioni sono:

- No Refresh (Nessun aggiornamento) - La pagina non verrà aggiornata.

- 15 secondi: la pagina verrà aggiornata ogni 15 secondi.

- 30 secondi —La pagina verrà aggiornata ogni 30 secondi.

- 60 secondi: la pagina verrà aggiornata ogni 60 secondi.

Nota: Per questo esempio, viene scelto Nessun aggiornamento.

Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo Mostra dati statistici semplificati per visualizzare le statistiche e i dati numerici in forma arrotondata. L'unità di misura predefinita è il byte.

Visualizzare la tabella Statistiche porta riportata di seguito. Il contenuto della tabella è il seguente:

- Interfaccia: nome definito e numero dell'interfaccia.

- Pacchetto: il numero di pacchetto trasmesso e ricevuto sulla rete.

- Byte: il volume dei byte trasmessi e ricevuti sulla rete.

- Errore: il volume degli errori trasmessi e ricevuti sulla rete.

- Ignorato: il volume dei pacchetti ignorati trasmessi e ricevuti sulla rete.

- Multicast: il volume dei pacchetti multicast trasmessi e ricevuti sulla rete.

- Collisioni - Il volume delle collisioni sulla rete.

Passaggio 4. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante Cancella conteggio per azzerare tutti i valori.

Passaggio 5. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.

A questo punto, le statistiche delle porte sui router RV130 e RV130W devono essere visualizzate correttamente.