Obiettivo

Quando si configura lo switch con un indirizzo IP per una VLAN, viene generato l'indirizzo IP di "fallback" sulla VLAN1 (192.168.1.254). Per preservare la connettività, prima di assegnare un indirizzo IP a un'interfaccia VLAN, accertarsi che la VLAN di gestione non abbia già un indirizzo IP assegnato. L'indirizzo IP può essere ricavato usando un server DHCP o può essere assegnato staticamente all'interfaccia VLAN. In questo articolo viene fornita una soluzione temporanea per l'assegnazione degli indirizzi IP alla VLAN.

Dispositivi interessati

- Switch serie 250

Versione del software

- 2.5.0.83

Abilitazione del protocollo SSH e conferma dello stato dello switch

Se non è la prima volta che si avvia lo switch, andare al passaggio 3.

Passaggio 1. Accendere il nuovo switch e accedere allo switch tramite il browser Web utilizzando il nome utente e la password predefiniti.

Nota: al primo avvio, il nome utente e la password predefiniti sono cisco / cisco.

Passaggio 2. Modificare il nome utente e la password predefiniti. Fare clic su Apply (Applica).

Passaggio 3. Una volta aperto il menu principale, fare clic su Security > TCP/UDP Services (Protezione > Servizi TCP/UDP). Una volta caricata la pagina, abilitare SSH sullo switch. Fare clic su Apply (Applica).

Passaggio 4. Dopo aver effettuato il login allo switch tramite SSH, abbiamo scelto di usare Putty.

Nota: per informazioni su come accedere a uno switch per PMI tramite SSH o Telnet, fare clic qui.

Passaggio 5. Per visualizzare i dettagli del firmware e verificare se lo switch è aggiornato alla versione più recente disponibile, immettere il seguente comando.

switch20abd3#show version

Nota: si consiglia di utilizzare il firmware più recente sullo switch. Per scaricare il firmware più recente, fare clic qui.

Passaggio 6. Per visualizzare le informazioni sulle impostazioni VLAN dello switch, immettere il comando seguente:

switch 20abd3#show vlan

Passaggio 7. Per visualizzare informazioni sull'interfaccia IP, immettere quanto segue:

switch20abd3#show IP interface

Usando il comando di cui sopra, è possibile visualizzare le impostazioni dell'indirizzo IP correnti sulle interfacce e decidere di assegnare un nuovo indirizzo IP sulla nuova interfaccia VLAN.

Esempio: creazione della VLAN e assegnazione dell'indirizzo IP

Nota: l'esempio seguente mostra la perdita di sessione SSH. Quando si immette l'ultimo comando, si perde l'accesso allo switch perché la VLAN1 non avrà un indirizzo IP e tutte le porte dello switch sono ancora assegnate alla VLAN1.

Per passare direttamente alla soluzione alternativa, fare clic qui.

Passaggio 8. In modalità di esecuzione privilegiata dello switch, accedere alla modalità di configurazione globale immettendo il comando seguente:

switch20abd3#configure terminal

Passaggio 9. Per configurare la VLAN 2 sullo switch, immettere quanto segue:

switch 201bd3 (config) #vlan 2

Passaggio 10. Per gestire l'interfaccia VLAN 2, immettere quanto segue:

switch 201bd3 (config) #interface vlan 2

Passaggio 11. Per configurare l'indirizzo IP sull'interfaccia VLAN 2, immettere quanto segue:

switch201bd3 (config-if) #indirizzo ip 192.168.2.254.255.255.255.0

Soluzione: impedire la perdita di sessione SSH

Assegnando un indirizzo IP statico all'interfaccia VLAN 1, la connessione SSH viene preservata quando si assegnano gli indirizzi IP alle VLAN 2, 3, 4, ecc.

Per evitare di perdere la connessione dalla VLAN 1 durante l'assegnazione dell'IP su un'interfaccia VLAN diversa, è possibile eseguire le operazioni seguenti:

Passaggio 1. Immettere i comandi seguenti in sequenza per impostare l'indirizzo IP statico sulla VLAN 1.

Switch20abd3#configure terminal

Switch20abd3 (config) #interface vlan 1

Switch20abd3 (config-if) #ip indirizzo 192.168.1.254.255.255.255.0

Nota: da questo punto è possibile assegnare gli indirizzi IP a piacimento.

Passaggio 2. Applicare il comando seguente per creare una VLAN 2 e assegnare un indirizzo IP su tale VLAN 2.

Switch20abd3#configure terminal

Switch20abd3 (config) #vlan 2

Switch20abd3 (config) #interface gi2

Switch20abd3 (config-if) #switchport modalità di accesso

Switch20abd3 (config-if) #switchport access vlan 2

Switch20abd3 (config-if) #exit

Switch20abd3 (config) #interface vlan 2

Switch20abd3 (config-if) #ip indirizzo 192.168.2.254 255.255.255.0

Nota: nell'esempio riportato sopra, se si è connessi allo switch tramite gi2, la connessione andrebbe persa.

Passaggio 3. (Facoltativo) A questo punto, è possibile verificare la VLAN e l'indirizzo IP dello switch con i seguenti comandi.

Switch20abd3#show vlan

Switch20abd3#show ip interface

Conclusioni

L'assegnazione di un indirizzo IP su un'altra interfaccia VLAN è stata completata senza perdere la connessione alla VLAN1. Sarà utile assegnare un indirizzo IP statico sull'interfaccia VLAN 1 dello switch a scopo di gestione.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco