Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

12 giugno 2017

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.6

Descrizione del problema

In rari casi, il display della tensione per le porte collegate a un dispositivo alimentato (PD) è inferiore alla tensione effettiva che il dispositivo alimentatore (PSE) fornisce al PD.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione 2.2.0.66 del firmware. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic qui per le istruzioni.