Data identificazione

19 gennaio 2016

Data risoluzione

14 giugno 2016

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG350XG

2,0 x

2.2.0.63

Descrizione del problema

il PVID (Virtual Local Area Network ID) della porta è abilitato su un'interfaccia quando il tipo di appartenenza è impostato su Non consentito tramite l'utility basata sul Web dello switch. La funzionalità dell'interfaccia non viene modificata e la porta blocca ancora il traffico per la VLAN (Virtual Local Area Network) rilevante.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.2.0.63. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic qui per le istruzioni.