Obiettivo

È importante mantenere i circuiti fisici dello switch a temperature ottimali. Pertanto, le ventole vengono utilizzate per raffreddare il processore dello switch.

L'articolo spiega come monitorare lo stato delle ventole degli switch gestiti serie 200 e 300.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 200 e SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

•1.3.0.62

Stato ventola

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Stato e Statistiche > Stato. Viene visualizzata la pagina Stato:

Nel campo Stato ventola viene visualizzata la condizione corrente delle ventole.

· OK: la ventola funziona perfettamente.

· Guasto: si è verificato un problema con la ventola.