Obiettivo

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è una tecnologia che configura automaticamente gli indirizzi IP per gli host di una rete. L'inoltro DHCP è una funzionalità utilizzata da uno switch (definito agente di inoltro) per consentire la comunicazione DHCP tra gli host e i server DHCP remoti che non si trovano sulla stessa rete. Quando un client invia una trasmissione DHCP per un indirizzo IP, l'agente di inoltro inoltra la richiesta alla subnet in cui risiede il server DHCP remoto. La pagina Proprietà viene utilizzata per abilitare l'inoltro DHCP a livello globale e stabilire una connessione tra lo switch e un server DHCP remoto. La pagina Impostazioni interfaccia viene utilizzata per abilitare l'inoltro DHCP sulle interfacce specificate.

In questo documento viene spiegato come configurare il inoltro DHCP sugli switch gestiti serie 300.

Dispositivi interessati

· SF/SG serie 300 Managed Switch

Versione del software

· v1.2.7.76

Configurazione inoltro DHCP

Proprietà

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Configurazione IP > DHCP > Proprietà. Viene visualizzata la pagina Proprietà:

Passaggio 2. (Facoltativo) Selezionare Enable nel campo Option 82 (Opzione 82) per abilitare l'opzione 82 per i pacchetti DHCP. L'opzione 82 viene usata per proteggere lo switch da attacchi come lo spoofing di indirizzi IP e MAC. L'opzione 82 fornisce informazioni sulla posizione del client DHCP tramite l'inserimento dell'ID del circuito (nome dell'interfaccia a cui è connesso il client DHCP e nome della VLAN che corrisponde all'interfaccia) e dell'ID remoto (indirizzo MAC dello switch) nell'intestazione del pacchetto DHCP. Il server DHCP quindi utilizza queste informazioni per assegnare un indirizzo IP.

Passaggio 3. Selezionare Enable nel campo DHCP Relay per abilitare il inoltro DHCP sullo switch a livello globale.

Passaggio 4. Fare clic su Salva. L'inoltro DHCP è configurato sullo switch.

Passaggio 5. Fare clic su Add per stabilire un percorso tra lo switch e il server DHCP. Viene visualizzata la finestra Add DHCP Server (Aggiungi server DHCP).

Nel campo IP Version (Versione IP) viene visualizzata la versione IP del server DHCP. Gli switch 300 supportano attualmente solo l'inoltro DHCP ai server DHCP IPv4.

Passaggio 6. Immettere l'indirizzo IP del server DHCP nel campo Indirizzo IP server DHCP.

Passaggio 7. Fare clic su Applica. Il server DHCP è configurato per l'utilizzo della tabella DHCP Relay Server.

Interfacce inoltro DHCP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere IP Configuration > DHCP > Interface Settings (Configurazione IP > DHCP > Impostazioni interfaccia). Viene visualizzata la pagina Impostazioni interfaccia:

Passaggio 2. Fare clic su Add per configurare un'interfaccia che consenta l'inoltro DHCP. Viene visualizzata la finestra Add DHCP Snooping VLAN.

Passaggio 3. Scegliere un'interfaccia dall'elenco a discesa Interfaccia.

Passaggio 4. Selezionare Enable nel campo DHCP Relay per abilitare l'inoltro DHCP sull'interfaccia specificata. Nella modalità layer 2, lo switch supporta solo l'inoltro DHCP sulle VLAN. Nella modalità layer 3, lo switch supporta l'inoltro DHCP su porte, LAG e VLAN.

Passaggio 5. Fare clic su Applica. L'inoltro DHCP è abilitato sull'interfaccia.