Obiettivo

Telnet è disabilitato per impostazione predefinita. Deve essere attivato mediante l'utility di configurazione dello switch basata sul Web o l'interfaccia della console e una connessione via cavo seriale. L'obiettivo di questo documento è consentire agli utenti di connettersi utilizzando telnet.

Dispositivi interessati

- SF 300-08

- SF 302-08

- SF302-08MP

- SF302-08P

- SF 300-24

- SF300-24P

- SF 300-48

- SF300-48P

- SG 300-10

- SG300-10MP

- SG300-10P

- SG300-20

- SG300-28

- SG300-28P

- SG 300-52

Connessione tramite telnet (Windows)

1. Selezionare Start > Esegui.

2. Immettere CMD nel campo Apri e premere Invio.

3. Digitare telnet, uno spazio e l'indirizzo IP dello switch. Ad esempio: c:>telnet 192.168.1.114

4. Premere Invio. Viene visualizzato Login. Premere Ctrl-R per aggiornare Menu CLI Login o per passare al Menu CLI Login da qualsiasi altra finestra.

5. Inserire cisco (predefinito) come nome utente.

6. Inserire la password cisco (predefinita).

7. Premere Invio.