Obiettivo

Traceroute individua le route IP lungo le quali i pacchetti vengono inoltrati. A tale scopo, il comando Traceroute invia un pacchetto IP all'host di destinazione e lo torna allo switch. Il comando traceroute permette di visualizzare gli hop tra lo switch e l'host di destinazione e il tempo di andata e ritorno di ogni stop. Inoltre, il comando traceroute consente all'utente di misurare il ritardo di transito dei pacchetti che attraversano la rete.

In uno scenario in tempo reale, è possibile usare un traceroute se l'utente ha problemi di connettività e deve capire se i pacchetti vengono consegnati alla destinazione o meno. Se il problema persiste, il comando traceroute può indicare esattamente il punto in cui i pacchetti vengono scartati.

Questo documento spiega come configurare un traceroute sugli switch serie Sx500 impilabili.

Dispositivi interessati

- Serie Sx500 Stackable Switch

Versione del software

- 1.3.0.62

Configurazione Traceroute

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Traceroute. Viene visualizzata la pagina Traceroute:

Passaggio 2. Fare clic su un pulsante di opzione nel campo Definizione host.

- Per indirizzo IP - Questa opzione cerca l'host tramite un nome host.

- Per nome — questa opzione consente di cercare l'host tramite un indirizzo IP.

Se si fa clic su Per nome, andare al Timesaver:passo 6.

Passaggio 3. Se l'host è identificato da un indirizzo IP, fare clic sul tipo di indirizzo IPv4 o IPv6 desiderato per indicare che l'indirizzo IP verrà immesso nel formato scelto.

IP versione 6 è disponibile solo quando IPv6 è configurato sullo switch. Fare riferimento all'articolo Nota:Configurazione dell'interfaccia IPv6 sugli switch impilabili serie Sx500.

Se si fa clic su IPv4, andare al Timesaver:passaggio 6.

Passaggio 4. Fare clic sul tipo di indirizzo IPv6 da Tipo di indirizzo IPv6. Le opzioni sono:

- Collegamento locale: l'indirizzo IPv6 identifica gli host su un singolo collegamento di rete. Viene utilizzato solo nella rete locale e non è instradabile dalla WAN.

- Globale — L'indirizzo IPv6 è un tipo di IPv6 unicast globale visibile e raggiungibile da altre reti.

Passaggio 5. Se per il tipo di indirizzo IPv6 si sceglie Collega locale, scegliere l'interfaccia di ricezione del traffico per l'indirizzo dall'elenco a discesa Collega interfaccia locale.

Passaggio 6. Immettere l'indirizzo IPv6/IPv4 o il nome host del dispositivo nel campo Indirizzo/nome IP host.

Passaggio 7. Fare clic sul pulsante di opzione desiderato nel campo Durata (TTL). Questa opzione viene utilizzata per impedire che il frame inviato venga inserito in un loop infinito. Il comando traceroute termina quando si raggiunge una destinazione o quando si raggiunge questo valore.

- Use Default - Viene utilizzato il valore predefinito di 30 hop.

- Definito dall'utente: immettere il numero massimo di hop consentiti nel campo TTL.

Passaggio 8. Fare clic sul pulsante di opzione desiderato nel campo Timeout.

- Utilizza impostazioni predefinite - Vengono utilizzati i 3 secondi predefiniti.

- Definito dall'utente: immettere il tempo di attesa del sistema prima che un frame venga considerato perso.

Passaggio 9. Fare clic su Activate Traceroute.