Obiettivo

Il server DNS (Domain Name System) converte un nome di dominio in un indirizzo IP. Questo indirizzo IP per un particolare nome di dominio può essere recuperato dalla cache DNS se è disponibile localmente oppure può essere interrogato tra vari server di dominio di primo livello per recuperare queste informazioni. In questo articolo viene spiegato come aggiungere server DNS sugli switch impilabili serie Sx500.

Dispositivi interessati

· Switch Stack Serie Sx500

Versione del software

· v1.2.7.76

Configurazione del server DNS

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web per scegliere Configurazione IP > Domain Name System > Server DNS. Viene visualizzata la pagina Server DNS:

Abilita server DNS

Passaggio 1. Nel campo DNS, selezionare Enable per abilitare la funzionalità DNS dello switch.

Passaggio 2. Nel campo Nome dominio predefinito dell'area Parametri predefiniti, immettere il nome di dominio che si desidera configurare come nome di dominio completo (FQDN). Lo switch aggiunge questo nome di dominio a nomi di dominio non completi per renderli FQDN.

Nota: lo switch identifica il tipo di server dei nomi di dominio predefinito nel campo Tipo.

· DHCP: il nome predefinito viene assegnato in modo dinamico dal server DHCP.

· Statico: il nome predefinito è definito dall'utente.

· N/D — Nessun nome di dominio predefinito.

Passaggio 3. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni DNS.

Aggiungi server DNS

Passaggio 1. Nella tabella Server DNS fare clic su Aggiungi nella parte inferiore della tabella per aggiungere i server DNS in modo che lo switch possa eseguire query sull'indirizzo IP dei nomi di dominio.

Passaggio 2. Nel campo Versione IP fare clic sul pulsante di opzione Versione 4 o Versione 6 in base al tipo di indirizzo IP del server (IPv4 o IPv6).

Nota: Se l'interfaccia IPv6 non è attivata, è possibile che non sia disponibile l'opzione per la versione 6.

Passaggio 3. Se nel passaggio 2 è stato scelto IPv6, fare clic su uno dei pulsanti di opzione del tipo Indirizzo IPv6.

· Collegamento locale: l'indirizzo IPv6 identifica gli host su un singolo collegamento di rete. Un indirizzo locale del collegamento non è instradabile e può essere utilizzato solo per la comunicazione nella rete locale.

· Globale — L'indirizzo IPv6 è un tipo di IPv6 unicast globale visibile e raggiungibile da altre reti.

Passaggio 4. Se per il tipo di indirizzo IPv6 si sceglie Collega locale, scegliere l'interfaccia di ricezione dall'elenco a discesa Collega interfaccia locale. Nell'elenco potrebbero essere visualizzati i prefissi di tutte le interfacce disponibili. Il prefisso predefinito è FE80, un'interfaccia locale non instradabile.

Passaggio 5. Nel campo Indirizzo IP server DNS immettere l'indirizzo IP del server DNS.

Nota: Questo indirizzo IP può essere un indirizzo IPv4 o IPv6, ma deve corrispondere alla versione IP scelta nel passaggio 2. In questo esempio viene mostrato l'indirizzo IPV6, quindi questo passaggio deve essere conforme ai 3 passaggi precedenti. Se ad esempio il server DNS è remoto, scegliere Globale al passaggio 3 e immettere un indirizzo IPv6 globale.

Passaggio 6. (Facoltativo) Per impostare questo server DNS come predefinito per la query degli indirizzi IP, selezionare Attivo nel campo Stato server DNS.

Nota: Lo stato del server DNS può essere attivo o inattivo. Può essere presente un solo server attivo. Agli altri server viene assegnata la priorità dal livello basso a quello alto. Solo in caso di errore del server attivo lo switch passa agli altri server DNS configurati nella tabella dei server DNS.

Passaggio 7. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Modifica server DNS

Nota: è possibile attivare solo i server inattivi. Il server attivo non può essere disattivato, ma può essere eliminato.

Passaggio 1. Controllare il server DNS da attivare e fare clic su Modifica. Viene visualizzata una nuova finestra.

Passaggio 2. (Facoltativo) Scegliere l'indirizzo IP del server desiderato nel campo Indirizzo IP server DNS. È possibile scegliere solo gli indirizzi IP dall'elenco dei server DNS disponibili aggiunto nella tabella Server DNS.

Passaggio 3. Selezionare Attivo e fare clic su Applica per inviare le modifiche nel campo Stato server. Impossibile avere più di un server DNS attivo. Se si attiva un altro server, il server attivo esistente viene disattivato automaticamente.

Elimina server DNS

Passaggio 1. Controllare il server DNS che si desidera eliminare e fare clic su Elimina per rimuoverlo dalla tabella Server DNS. Se si sceglie di eliminare un server attivo, viene attivato il server con priorità successiva.