Obiettivo

La prevenzione delle congestioni TCP è una tecnica che include un aumento o una diminuzione moltiplicativa e schemi di avvio lento per evitare la congestione della rete. Quando si stabilisce una sessione TCP, è molto possibile che si verifichi una congestione della rete tra gli endpoint TCP, con conseguente perdita dei segmenti trasmessi. Il controllo del flusso non risolve i problemi di congestione. Per risolvere questi problemi, è stato introdotto un insieme di algoritmi di prevenzione della congestione. Questi algoritmi permettono al TCP di assegnare una maggiore priorità ai pacchetti importanti, evitando la congestione.

Questo documento spiega come abilitare la prevenzione della congestione TCP sugli switch serie Sx500 Stackable.

Dispositivi interessati

· Switch Stack Serie Sx500

Versione del software

•1.3.0.62

Abilita prevenzione congestione TCP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e selezionare Quality of Service > General > TCP Congestion Avoidance (Qualità del servizio > Generale > Prevenzione delle congestioni TCP). Viene visualizzata la pagina TCP Congestion Avoidance:

Passaggio 2. Selezionare Enable per abilitare la prevenzione delle congestioni TCP.

Passaggio 3. Fare clic su Apply (Applica). La funzione di prevenzione delle congestioni TCP viene scritta nel file di configurazione in esecuzione.