Obiettivo

La pagina System Settings viene utilizzata per personalizzare i risultati di visualizzazione dello switch. Lo schermo può contenere un messaggio banner per consentire l'accesso solo agli utenti autenticati. Questo documento ha lo scopo di aiutare a configurare le impostazioni di amministrazione del sistema sugli switch impilabili della serie Sx500.

Dispositivi interessati

· Switch Stack Serie Sx500

Versione del software

•1.3.0.62

Procedura dettagliata

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione>Impostazioni di sistema. Viene visualizzata la pagina Impostazioni di sistema:

Passaggio 2. Nel campo Ubicazione sistema, inserire un valore di carattere che corrisponda alla posizione fisica dello switch.

Passaggio 3. Nel campo Contatto di sistema, inserire un valore di carattere corrispondente al nome del contatto.

Passaggio 4. Nel campo Nome host scegliere una delle due opzioni seguenti:

· Use Default — consente di utilizzare il nome dello switch predefinito.

· Definito dall'utente - consente di immettere un nome nel campo da assegnare allo switch.

Passaggio 5. Nel campo Banner di accesso, immettere il testo da visualizzare nella pagina Accesso.

Passaggio 6. (Facoltativo) Fare clic su Anteprima per visualizzare il testo digitato. Chiudete la finestra di anteprima.

Passaggio 7. Fare clic su Apply (Applica) nella pagina System Settings (Impostazioni di sistema) per salvare la configurazione.