Obiettivo

Gli intervalli di tempo in 802.1x sono l'intervallo di tempo assoluto e l'intervallo di tempo ricorrente. Un intervallo di tempo ricorrente è un intervallo di tempo che può essere configurato insieme a un intervallo di tempo assoluto su 802.1x. Se un intervallo di tempo ha uno o più intervalli ricorrenti ed è configurato su una porta abilitata per 802.1x, la porta è 802.1x attiva entro i periodi di tempo definiti negli intervalli ricorrenti che sono anche compresi tra l'ora di inizio e l'ora di fine dell'intervallo di tempo assoluto. Quando una porta abilitata 802.1x non rientra nell'intervallo di tempo assoluto e/o ricorrente, è inattiva 802.1x ed è equivalente a Force Unauthorized (Imponi non autorizzati). La pagina Intervallo ricorrente consente di creare un intervallo ricorrente che può quindi essere aggiunto a un intervallo di tempo creato nella pagina Intervallo di tempo. Tutte le specifiche relative all'ora vengono interpretate come ora locale (l'ora legale non influisce su questa impostazione).

L'obiettivo di questo documento è spiegare la configurazione dell'intervallo ricorrente per gli switch impilabili serie SG500X 802.1x.

Dispositivi interessati

· SG500X serie Stack Switch

Versione del software

•1.3.0.62

Configurazione dell'intervallo ricorrente per 802.1x

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Sicurezza > 802.1X > Intervallo ricorrente. Viene visualizzata la pagina Intervallo ricorrente:

Passaggio 2. Nel campo Nome intervallo di tempo, scegliere l'intervallo di tempo desiderato dall'elenco a discesa a cui aggiungere l'intervallo di tempo ricorrente.

Passaggio 3. Fare clic su Add (Aggiungi) per aggiungere l'intervallo di tempo ricorrente. Viene visualizzata la pagina Intervallo di tempo ricorrente:

Nota: Nel campo Nome intervallo di tempo viene visualizzato il nome dell'intervallo di tempo a cui verrà aggiunto l'intervallo ricorrente.

Passaggio 4. Nel campo Ora di inizio ricorrente scegliere il giorno della settimana e l'ora di inizio dell'intervallo ricorrente rispettivamente dall'elenco a discesa Giorno della settimana e Ora.

Passaggio 5. Nel campo Ora di fine ricorrente scegliere il giorno della settimana e l'ora di fine dell'intervallo ricorrente rispettivamente dall'elenco a discesa Giorno della settimana e Ora.

Passaggio 6. Fare clic su Applica per salvare le modifiche. La voce appena aggiunta viene visualizzata nella tabella Intervallo ricorrente.