Obiettivo

In questo articolo viene illustrato come configurare un gruppo in modo che comunichi tramite multicast, ma identifichi i membri del gruppo tramite i relativi indirizzi IP. Va notato che questa non è una VLAN, ma ne utilizza una. In questo articolo viene illustrata la filtrazione, l'aggiunta e l'eliminazione di IP Multicast Group.

Nota: Per configurare le proprietà multicast di base, consultare l'articolo Configurazione delle proprietà del multicast sugli switch impilabili serie Sx500.

Dispositivi interessati

· Switch Stack Serie Sx500

Versione del software

· v1.3.0.62

Configurazione del sistema

Filtraggio dei gruppi multicast IP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Multicast > Indirizzo gruppo multicast IP. Viene visualizzata la pagina IP Multicast Group Address:

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo del filtro desiderato nel campo Filter (Filtro).

· ID VLAN uguale a — immettere l'ID VLAN del gruppo da visualizzare. Il numero ID è compreso tra 1 e 4094.

· Versione IP uguale a: scegliere la versione del protocollo utilizzata dal gruppo multicast IP; IPv4 o IPv6.

· Indirizzo gruppo multicast IP uguale a - Immettere l'indirizzo IP del gruppo multicast da visualizzare. Il valore della prima serie di numeri deve essere compreso tra 224 e 239.

· Source IP Address è uguale a - Immettere l'indirizzo IP del dispositivo che invia i segnali. Se la modalità di avanzamento per il gruppo è impostata su (*,G), inserire un asterisco (*) come destinazione.

Passaggio 6. Fare clic su Vai. Tutti i gruppi multicast IP con le specifiche corrispondenti verranno visualizzati di seguito.

Aggiungi gruppo multicast IP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Multicast > Indirizzo gruppo multicast IP. Viene visualizzata la pagina IP Multicast Group Address:

Passaggio 2. Fare clic su Add per aggiungere un indirizzo di gruppo multicast IP statico. Viene visualizzata la finestra Add IP Multicast Group Address.

Passaggio 3. Per il campo ID VLAN, immettere l'ID VLAN del gruppo che si desidera creare. Il numero ID deve essere compreso tra 1 e 4094.

Passaggio 4. Per il campo IP Version, fare clic sulla versione 4 o sulla versione 6 come protocollo di rete desiderato.

Passaggio 5. Nel campo IP Multicast Group Address (Indirizzo gruppo multicast IP), immettere l'indirizzo IP del gruppo multicast da visualizzare. Il valore della prima serie di numeri deve essere compreso tra 224 e 239.

Passaggio 6. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Includi nel campo Specifico dell'origine se i multicast del gruppo hanno un'origine specifica.

Timesaver: Se non si seleziona Includi nel passaggio 6, andare al passaggio 8.

Passaggio 7. Nel campo Indirizzo origine IP, immettere l'indirizzo di origine da includere nel gruppo multicast.

Passaggio 8. Fare clic su Applica. In questo modo viene aggiunto il gruppo multicast IP e viene eseguito l'aggiornamento al dispositivo.

Specifica gruppo multicast IP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Multicast > Indirizzo gruppo multicast IP. Viene visualizzata la pagina IP Multicast Group Address:

Passaggio 2. Per configurare e visualizzare un indirizzo di gruppo IP, controllare un indirizzo e fare clic su Dettagli. Viene visualizzata la finestra IP Multicast Interface Settings.

Passaggio 3. Dal campo a discesa Interface Type (Tipo di interfaccia), scegliere Port (Porta) o LAG (Controllo di accesso remoto) per visualizzare le porte o i LAG. L'opzione predefinita è Port. Dopo aver scelto un'opzione, fare clic su Vai.

Passaggio 4: Per ciascuna interfaccia, scegliere una delle opzioni seguenti:

· Statico - collega l'interfaccia al gruppo multicast come membro statico.

· Vietato - Indica che a questa porta non è consentito unirsi al gruppo tramite questa VLAN

· None: indica che la porta non è attualmente un membro del multicast su questa VLAN. Questa è l'impostazione predefinita fino a quando non si sceglie Statico o Non consentito.

Passaggio 5. Fare clic su Applica. La configurazione verrà aggiornata.

Elimina gruppo multicast IP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Multicast > Indirizzo gruppo multicast IP. Viene visualizzata la pagina IP Multicast Group Address:

Passaggio 2. Per eliminare un indirizzo dal gruppo multicast, selezionare un indirizzo e fare clic su Elimina.