Riepilogo

Quando si aggiorna il firmware dalla versione 1.4.2.04 alla versione 1.4.5.02, l'intero stack viene riavviato.

Data identificazione

30 settembre 2016

Data risoluzione

31 marzo 2017

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

SG500-52P

1.4.2.04

Descrizione problema

L'intero stack di sei switch SG500-52P viene riavviato quando si cerca di aggiornare il firmware dalla versione 1.4.2.04 alla versione 1.4.5.02.

Risoluzione

Aggiornamento all'ultima versione del firmware 1.4.7.06.