Obiettivi

Questo documento spiega come determinare l'indirizzo IP del Cisco SPA504G IP Phone. Una volta determinato l'indirizzo IP, viene concesso l'accesso all'utility basata sul Web per il telefono.

Dispositivi interessati

· SPA504G IP Phone

Procedura dettagliata

Determinazione dell'indirizzo IP su SPA504G

Passaggio 1. Premere il pulsante Paper (Carta) su SPA504G per visualizzare il menu Setup (Impostazione).

Passaggio 2. Premere 3 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione per selezionare l'opzione 3 e premere Select (Seleziona) per visualizzare il menu Settings (Impostazioni).

Passaggio 3. Premere 5 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione fino all'opzione 5 e premere Select (Seleziona) per visualizzare il menu Network Configuration (Configurazione di rete).

Passaggio 4. Premere 3 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione per selezionare l'opzione 3. In questo modo viene visualizzato l'indirizzo IP corrente del telefono SPA504G.

Passaggio 5. Collegare il computer al Cisco IP Phone con un cavo Ethernet.

Passaggio 6. Aprire un browser Web sul computer e immettere l'indirizzo IP del telefono. Verrà visualizzata l'utilità di configurazione basata sul Web.