Obiettivo

I file di configurazione vengono cancellati perché potrebbero danneggiarsi quando viene eseguito un test o se è necessario ricaricare i file di configurazione precedenti per il corretto funzionamento del dispositivo.

Quando un dispositivo è acceso, durante l'avvio viene creato il file della configurazione di avvio. Se il file della configurazione di avvio viene cancellato, il file della configurazione di backup diventa attivo al successivo riavvio del dispositivo.

Per il corretto funzionamento del punto di accesso wireless (WAP), ad esempio, è necessario ripristinare la configurazione precedente. Per ottenere questo risultato, è necessario cancellare il file della configurazione di avvio in modo che la configurazione precedente salvata nei file della configurazione di backup possa essere ricaricata al riavvio di WAP.

Nota: se il file di configurazione di backup viene cancellato, è necessario creare un nuovo file di backup. Per ulteriori informazioni, fare clic qui.

In questo articolo viene illustrato come cancellare i file di configurazione, ad esempio i file di configurazione di avvio e di backup nel punto di accesso wireless.

Dispositivi interessati

- Serie WAP100

- Serie WAP300

- Serie WAP500

Versione del software

- 1.0.6.5 — WAP121, WAP321

- 1.0.2.8 — WAP131, WAP351

- 1.0.1.7 — WAP150, WAP361

- 1.3.0.3 — WAP371

- 1.2.1.3 — WAP551, WAP561

- 1.0.0.17 — WAP571, WAP571E

Cancella file di configurazione

Nota: si consiglia di evitare di creare file di configurazione non necessari, in quanto occupano più spazio di memoria.

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web access point e scegliere Amministrazione > Proprietà file di configurazione.

Nota: se si utilizza WAP131, WAP150, WAP351 o WAP361, scegliere Amministrazione > Gestisci file di configurazione.

Nell'area Proprietà file di configurazione (Configuration Files Properties), la tabella File di configurazione (Configuration File Table) visualizza le informazioni riportate di seguito.

- Nome file di configurazione — il nome del file di configurazione. Sono disponibili fino a tre file di configurazione:

- Configurazione di avvio - Il file di configurazione salvato nella memoria flash. Questo file viene conservato nella NVRAM e il contenuto viene conservato dopo un riavvio.

- Configurazione di backup - File di configurazione aggiuntivo salvato sul punto di accesso per l'utilizzo come backup.

- Configurazione di mirroring: se la configurazione in esecuzione non viene modificata per almeno 24 ore, viene automaticamente salvata nel file di configurazione di mirroring e viene generato un messaggio di log con un alert di severità per indicare che è disponibile una nuova configurazione di mirroring. Questa funzionalità consente all'amministratore di visualizzare la versione precedente della configurazione prima che venga salvata nel tipo di file Configurazione di avvio o di copiare il tipo di file Configurazione mirror in un'altra configurazione. La configurazione di mirroring viene mantenuta anche dopo un riavvio. Se il dispositivo non è in grado di eseguire l'avvio con l'avvio o il backup, utilizza la configurazione di mirroring per l'avvio.

- Ora creazione - l'ora in cui è stato creato il file di configurazione.

Nota: il file di configurazione corrente è visualizzato perché non può essere cancellato.

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo accanto al file di configurazione che si desidera deselezionare nella tabella dei file di configurazione.

Passaggio 3. Fare clic su Cancella file per cancellare il file di configurazione.

Passaggio 4. Fare clic su OK nella finestra di conferma per continuare.

Passaggio 5. Verrà visualizzata una finestra di avviso che conferma l'eliminazione del file di configurazione scelto. Fare clic su OK.

A questo punto, è necessario aver cancellato il file di configurazione desiderato dal punto di accesso.