Obiettivo

Per accedere all'interfaccia utente grafica (GUI) del WAP, è necessario disporre di un account utente. Solo un account utente di gestione può avere privilegi di lettura/scrittura, mentre un massimo di quattro account utente aggiuntivi può avere accesso in sola lettura alla GUI. Questo articolo spiega come creare, modificare ed eliminare gli account utente su WAP551 e WAP561.

Dispositivi interessati

· WAP551

· WAP561

Versione del software

•1.0.4.2

Gestisci account utente

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Account utente. Viene visualizzata la pagina Account utente:

Crea account utente

Passaggio 1. Fare clic su Aggiungi per creare un nuovo account utente. L'utente dispone dell'accesso in sola lettura. Per modificare l'account utente con accesso in lettura/scrittura, fare riferimento alla sezione Modifica account utente.

Nota: i nuovi account utente sono vuoti. Per modificare l'account utente appena creato, completare la sezione Modifica account utente.

Modifica account utente

Passaggio 1. Selezionare la casella di controllo dell'account utente da modificare.

Passaggio 2. Fare clic su Modifica per modificare il nome e la password degli account utente.

Passaggio 3. Immettere un nome utente nel campo Nome utente o modificare il nome esistente.

Passaggio 4. Immettere una nuova password nel campo Nuova password.

Nota: l'intensità della nuova password immessa viene visualizzata nel campo Misuratore dell'intensità della password.

Passaggio 5. Confermare la nuova password nel campo Conferma nuova password. Deve trattarsi della stessa password immessa nel passaggio 4.

Passaggio 6. Fare clic su Salva per salvare in modo permanente le modifiche.

Elimina account utente

Passaggio 1. Selezionare la casella di controllo degli account utente che si desidera eliminare.

Nota: non è possibile eliminare l'account utente di amministrazione.

Passaggio 2. Fare clic su Elimina per eliminare gli account utente.