Obiettivo

La pagina Statistiche traffico consente di visualizzare informazioni in tempo reale sulle statistiche del traffico dei dati trasmessi e ricevuti dal punto di accesso. È possibile visualizzare le singole interfacce, ad esempio Ethernet, VAP (Virtual Access Point) e WDS (Wireless Distribution System) - interfacce radio. Il conteggio delle informazioni inizia al primo riavvio di WAP. Le statistiche del traffico possono essere utilizzate per risolvere i problemi relativi alla rete.

Questo articolo spiega la pagina Traffic Statistics su WAP551 e WAP561.

Dispositivi interessati

· WAP551

· WAP561

Versione del software

•1.0.4.2

Statistiche traffico

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Stato e statistiche > Statistiche traffico. Viene visualizzata la pagina Statistiche traffico:

Nella tabella Trasmissione/ricezione della colonna Interfaccia di rete vengono visualizzate le informazioni riportate di seguito.

· Interfaccia di rete: nome dell'interfaccia Ethernet, VAP o WDS a cui corrispondono le altre informazioni.

Nota: Sulle interfacce WAP561 nella VLAN 0 corrisponde alla radio 1 e le interfacce sulla VLAN 1 corrispondono alla radio 2.

· Totale pacchetti: visualizza il numero totale di pacchetti inviati o ricevuti dal punto di accesso sull'interfaccia.

· Byte totali: visualizza il numero totale di byte inviati o ricevuti dal punto di accesso sull'interfaccia.

· Total Drop Packets: visualizza il numero totale di pacchetti inviati o ricevuti dal punto di accesso che sono stati scartati sull'interfaccia.

· Totale byte scartati: visualizza il numero totale di byte inviati o ricevuti dal punto di accesso scartato sull'interfaccia.

· Errori: visualizza il numero di errori durante la trasmissione o la ricezione da parte del punto di accesso.

Passaggio 2. (Facoltativo) Per ripristinare tutti i contatori del traffico su 0, fare clic su Aggiorna.