Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questa configurazione di esempio viene mostrato un router Cisco 827 Digital Subscriber Line (DSL) che si connette a un Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) e termina con un Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC).

Cisco 827 è configurato come segue:

- Con IRB (Integrated Routing and Bridging)

- Uso dell'incapsulamento

- Con Network Address Translation (NAT)

- Come server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) che concede in lease indirizzi IP ai client Ethernet locali

Cisco 6400 è configurato con IRB.

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- Cisco 827-4V Customer Premises Equipment (CPE) Software IOS® versione 12.1(1)XB

- Software Cisco 6400 UAC-Node Route Processor (NRP) IOS versione 12.0(7)DC

- Software Cisco 6400 UAC-Node Switch Processor (NSP) IOS versione 12.0(4)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS release 12.1(1)DA

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazioni

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito.

- Cisco 827

- Cisco Access 6400 NRP

Cisco 827

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

bridge irb

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat outside

!

ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco Access 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

ip subnet-zero

!

bridge irb

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

Per essere certi che i client wireless possano comunicare tra loro, configurare il comando bridge-group 1 sull'interfaccia radio.

Quando il comando bridge-group 1 viene emesso sull'interfaccia radio, questi comandi vengono emessi automaticamente:

- controllo bridge-group 1 subscriber-loop

- bridge-group 1 spanning-disabled

- bridge-group 1 block-known-source

Non disabilitare questi comandi. Questi comandi sono necessari per la comunicazione wireless. Se questi comandi sono disattivati, i client wireless potrebbero non essere in grado di comunicare tra loro.

Inoltre, se il comando bridge-group non è configurato per la VLAN, i client wireless non saranno in grado di ottenere l'indirizzo IP dal server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) su una delle VLAN.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Informazioni di supporto sulla tecnologia Cisco DSL

- Informazioni di supporto sui prodotti Cisco DSL

- Supporto tecnico – Cisco Systems