Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Numero prodotto

Caratteristiche

Specifiche: Interfaccia FXS analogica

Specifiche fisiche

Condizioni ambientali

Conformità alle norme di sicurezza

Conformità elettromagnetica (EMC)

Gestione della rete

Configurazione

Problemi noti

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive Cisco Catalyst 6000 Foreign Exchange Station (FXS) Analog Interface Module (WS-X624-FXS) a 24 porte. Il documento fornisce informazioni sui prodotti, specifiche, informazioni sulla conformità e sulla configurazione, oltre a problemi noti.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

WS-X624-FXS fornisce 24 porte FXS per telefoni analogici, telefoni con altoparlanti per sale conferenze e fax. Il modulo FXS permette di collegare dispositivi analogici preesistenti alla rete IP. Questa connettività consente ai dispositivi di utilizzare l'infrastruttura di rete IP per le applicazioni di toll-bypass. La connettività permette inoltre ai dispositivi di comunicare con altri dispositivi, quali telefoni IP e stazioni terminali H.323.

Per informazioni complete, consultare il documento sul modulo di interfaccia analogica della famiglia Catalyst 6000 FXS.

Nota: Cisco ha annunciato la fine del ciclo di vita utile e di vendita del modulo analogico FXS a 24 porte Cisco Catalyst 6000.

Cisco Communication Media Module (CMM) è la nuova generazione di gateway voce e moduli di servizi per switch Cisco Catalyst serie 6500 e router Cisco serie 7600. Cisco CMM è una scheda di linea modulare che offre maggiore flessibilità, prestazioni migliori e maggiore densità in un singolo slot Catalyst 6500.

Numero prodotto

Prodotto

Descrizione

Versioni del software Catalyst OS (CatOS)

WS-X624-FXS

Catalyst 6000 FXS Analog Interface Module

5.5(1), 5.5(3), 6.x, 7.x e 8.x

Nota: la versione consigliata del software Supervisor Engine per WS-X624-FXS è CatOS 6.3(7). Il WS-X624-FXS non è supportato con Supervisor Engine 720 in CatOS 8.1(x). Tuttavia, il WS-X624-FXS è supportato con Supervisor Engine 720 in CatOS 8.2(1) e versioni successive.

Caratteristiche

- Codifica vocale G.711, G.729 e G.729A

- Supporto SCCP (Skinny Call Control Protocol)/MGCP (Media Gateway Control Protocol)

- Soppressione del silenzio e rilevamento dell'attività vocale (VAD)

- Generazione di rumore

- Rilevamento multifrequenza (DTMF) a doppio tono

- Cancellazione dell'eco di linea (32 ms)

- Ringer—Frequenza e cadenza programmabili dal software, in base al paese

- LED per loop attivo, off-hook e cadenza ad anello

- Segnalazione - Inizio ciclo

- Impedenza—600 ohm

- Timer analogici programmabili per segnali e guadagni

- Cisco Fax Relay e Fax Pass-Through

- Pass-through modem (V.34)

- Supporto SPAN (Switched Port Analyzer) o mirroring delle porte

- Connettività con cavo RJ-21

Nota: per le specifiche dei cavi RJ-21, fare riferimento alla sezione RJ-21 (solo WS-X624-FXS) delle specifiche dei cavi.

Specifiche: Interfaccia FXS analogica

- Formati di segnalazione degli indirizzi: DTMF in banda

- Formati di segnalazione - Inizio ciclo

- Suoneria - Programmabile

- Tensione ad anello - Programmabile, in base al paese

- Frequenza squillo—Programmabile, in base al paese

- Connettore fisico - RJ-21

- Distanza—Ciclo massimo 500 ohm

Specifiche fisiche

- Occupa uno slot della piattaforma della famiglia Catalyst 6000

- Dimensioni (A x L x P)—3,0 x 35,6 x 40,6 centimetri (cm)

Condizioni ambientali

- Temperatura di esercizio—da 32 a 104° Fahrenheit (F) (da 0 a 40° Celsius [C])

- Temperatura di stoccaggio— da -40 a 75°C

- Umidità relativa—10-90%, senza condensa

- Altitudine di esercizio— da -60 a 4000 metri (m)

Conformità alle norme di sicurezza

- Laboratorio per sottoscrittori - UL1950

- Canadian Standards Association - CSA C22.2 No. 950

- Norma europea—EN60950

- Commissione elettrotecnica internazionale — IEC60950

- Standard Australia/Standard Nuova Zelanda—AS/NZS3260

- Specifiche tecniche - TS001

Conformità elettromagnetica (EMC)

- Conformità europea - Marchio CE

- FCC Parte 15 (Code of Federal Regulations [CFR] 47) Classe A

- Norma europea—EN55022 Classe A con doppino intrecciato non schermato (UTP); EN55022 Classe B con protezione a doppino intrecciato (FTP)

- Comite International Special des Perturbation Radioelectriques — CISPR22 Classe A con UTP; CISPR22 Classe B con FTP

- Voluntary Control Council for Information Technology Equipment - VCCI Classe A con UTP; Classe B con FTP

- Standard Australia/Standard Nuova Zelanda—AS/NZS 3548 Classe A con UTP; AZ/NZS 3548 Classe B con FTP

Gestione della rete

- MIB Dial Control

Nota: fare riferimento alla RFC 2128 .

- MIB Cisco Dial Control

Nota: questa è un'estensione della RFC 2128 .

- CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB Voice Dial Control MIB

- CISCO-VOICE-IF-MIB Voice Interface MIB

- CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB Voice Analog Interface MIB

- MIB di gestione dell'elaborazione digitale dei segnali CISCO-DSP-MGMT-MIB

- MIB Ethernet

- RFC 1157

- RFC 1643

- RFC 1493

- RFC 1213

- RFC 1573

- RFC 1757

- Cisco Stack MIB

Configurazione

- Per configurare una rete VoIP con switch Catalyst 6000, fare riferimento alla configurazione di una rete Voice-Over-IP.

- Per l'installazione di WS-X624-FXS, fare riferimento alla nota sull'installazione del modulo di interfaccia analogica FXS della famiglia Catalyst 6000 a 24 porte.

- Per configurare un blade WS-X624 FXS con Cisco CallManager 3.x, fare riferimento alla configurazione del blade Catalyst 6000/6500 WS-X6624 FXS con Cisco CallManager 3.0. Il blade WS-X6624 FXS riceve la configurazione tramite TFTP. WS-X624-FXS utilizza SCCP (3.0)/MGCP (3.1, 3.2, 3.3) per comunicare con il server Cisco CallManager per la configurazione e la disinstallazione delle chiamate.

- Per la configurazione fax su un Cisco WS-X6624 con gateway H.323, fare riferimento alla configurazione fax su un Cisco WS-X6624 con gateway H.323.

Problemi noti

- Sul modulo di interfaccia analogica WS-X624-FXS, il comando show spantree visualizza lo stato della porta come non connessa. Questo errore non influisce sul funzionamento. Il problema è stato risolto in CatOS 7.3(1). Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'ID bug Cisco CSCds00575 (solo utenti registrati).

- Il modulo vocale analogico WS-X624-FXS non riesce a collegarsi e a registrarsi su Cisco CallManager quando si usa Supervisor Engine CatOS 7.2(2). Questo problema è stato risolto in CatOS 7.3(1). Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'ID bug Cisco CSCdx30559 (solo utenti registrati).

- I moduli voce, come WS-X6624-FXS e WS-X6608-T1/E1, non possono registrarsi su Cisco CallManager se si utilizza un WS-X6148-GE-TX per la connessione CallManager. Utilizzare un altro tipo di modulo, ad esempio WS-X6148-RJ45V, per la connessione Cisco CallManager. Il problema è stato risolto in Cisco CallManager versione 3.3(3)sr1. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'ID bug Cisco CSCeb38168 (solo utenti registrati).

- Se si esegue il comando show port su uno switch con moduli voce, ad esempio WS-X6624-FXS e WS-X6608-T1, il comando show port sembra bloccarsi. Inoltre, le informazioni sulla porta del modulo vocale non vengono stampate. E, a volte, il DSP (Digital Signal Processor) sul modulo vocale può essere ripristinato. Il problema è stato risolto in CatOS 8.3(3). Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'ID bug Cisco CSCec01126 (solo utenti registrati).

Informazioni correlate

- Configurazione fax su Cisco WS-X6624 con gateway H.323

- Supporto Cisco AVVID Gateway per Fax Relay e Fax Pass-Through

- Matrice di compatibilità hardware voce (Cisco 17/26/28/36/37/38xx, VG200, Catalyst 4500/4000, Catalyst 6xxx)

- Termine del ciclo di vita utile e di vendita per Cisco Catalyst 6000 FXS Analog Module a 24 porte

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto dei prodotti per le comunicazioni voce e IP

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems