Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Install

Disinstalla

Trasferimento

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Cambiamenti nelle licenze tra due release

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritte le seguenti operazioni relative alle licenze:

- Install

- Disinstalla

- Trasferimento

- Verifica

- Risoluzione dei problemi

Questo documento contiene anche informazioni sulle modifiche delle licenze tra le release e i collegamenti alle guide alla configurazione.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Install

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per installare una licenza Nexus 1000V.

In questo video viene illustrato come installare la licenza Nexus 1000V.

Per installare una licenza Nexus 1000V, immettere questi comandi:

n1000v#install license bootflash:license_file.lic

Installing license ..done

n1000v#show license file license_file.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 10 \

HOSTID=VDH=1575337335122974806 \

NOTICE="<LicFileID>license_file.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>PAK12345678</PAK>" SIGN=3AF5C2D26E1A

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 10

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 4

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 22

Shortest Expiry : Never

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

VEM 5 - Socket 1

----------------------------------------

Disinstalla

Per disinstallare una licenza Nexus 1000V, immettere questi comandi:

n1000v#show license brief

Enterprise.lic

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#svs license transfer src-vem 3 license_pool

n1000v#clear license Enterprise.lic

Clearing license Enterprise.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

Do you want to continue? (y/n) y

Clearing license ..done

n1000v(config)#copy running-config startup-config

Trasferimento

Inoltre, è possibile trasferire le licenze. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a questi documenti:

- Trasferisci licenze tra VEM

- Trasferisci licenze nel pool di licenze

- Trasferisci licenze dal pool di licenze a VEM

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Per verificare una licenza, immettere i seguenti comandi:

n1000v#show license file eval.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 1-dec-2010 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>eval.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license file Enterprise.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>Enterprise.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license usage

Feature                      Ins  Lic     Status   Expiry Date    Comments

Count

----------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSN_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   No    1   In use     None    -

----------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

4    2            2                   1.0              licensed

n1000v#show module vem 3 license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

Risoluzione dei problemi

Utilizzare questa sezione per risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: consultare le informazioni importanti sui comandi di debug prima di usare i comandi di debug.

n1000v#show module

Mod  Ports  Module-Type                      Model              Status

--  -----  -------------------------------- ------------------ ------------

1    0      Virtual Supervisor Module        Nexus1000V         active *

5    248    Virtual Ethernet Module          NA                 unlicensed

Mod  Sw               Hw

--  ---------------  ------

1    4.0(4)SV1(1)     0.0

5    4.0(4)SV1(1)     0.4

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

--  --------------------------------------  ----------

1    00-19-07-6c-5a-a8 to 00-19-07-6c-62-a8  NA

5    02-00-0c-00-05-00 to 02-00-0c-00-05-80  NA

Mod  Server-IP        Server-UUID                           Server-Name

--  ---------------  ------------------------------------  --------------------

1    172.23.232.140   NA                                    NA

5    172.23.233.100   33393935-3234-5553-4539-30364e345630  172.23.233.100

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod   Socket Count   License Usage Count   License Version   License Status

---   ------------   -------------------   ---------------   --------------

3     2              -                     -                 unlicensed

n1000v# show license usage

Feature                      Ins  Lic   Status   Expiry Date   Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSG_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   Yes   16  In use   Never     -

--------------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

--------------------------------------

Feature Usage Info

--------------------------------------

Installed Licenses :    10

Eval Licenses :   0

Max Overdraft Licenses :    16

Installed Licenses in Use :    4

Overdraft Licenses in Use :    0

Eval Licenses in Use :    0

Licenses Available :   22

--------------------------------------

Application

--------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 3 - Socket 2

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

--------------------------------------

n1000v#show int veth1

Vethernet1 is down (VEM Unlicensed)

Port description is VM-Pri, Network Adapter 1

Hardware is Virtual, address is 0050.56b7.1c7b

Owner is VM "VM-Pri", adapter is Network Adapter 1

Active on module 5

VMware DVS port 32

Port-Profile is dhcp-profile

Port mode is access

Rx

5002 Input Packets 4008 Unicast Packets

85 Multicast Packets 909 Broadcast Packets

846478 Bytes

Tx

608046 Output Packets 17129 Unicast Packets

502543 Multicast Packets 88374 Broadcast Packets 0 Flood Packets

38144480 Bytes

20 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

n1000v#show license host-id

License hostid: VDH=8449368321243879080

n1000v#show license file sample.lic

sample.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=8449368321243879080 \

NOTICE="<LicFileID>sample.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=34FCB2B24AE8

n1000v#show license brief

license_file.lic

Cambiamenti nelle licenze tra due release

Informazioni nuove e modificate nella release 4.2(1)SV1(5.1)

Nessuna nuova informazione aggiunta alla Guida alla configurazione delle licenze di Cisco Nexus 1000V versione 4.2(1)SV1(5.1).

Informazioni nuove e modificate nella release 4.2(1)SV1(4a)

- Le interfacce vEthernetvEthernet non vengono più chiuse immediatamente alla scadenza delle licenze.

- Monitorare l'utilizzo delle licenzeOgni ora viene generato un messaggio di sistema in cui sono elencati i moduli senza licenza.

Informazioni nuove e modificate nella release 4.2(1)SV1(4)

- Monitoraggio dell'utilizzo delle licenzeQuando vengono utilizzate più licenze di quelle installate, viene generato un messaggio di sistema.

- Trasferire le licenze dal pool di licenze a VEMsâ Aggiunto il comando svs license transfer_pool dst-vem module. Questo comando trasferisce le licenze dal pool di licenze ai VEM.

- Display license information âÈ stato aggiunto il comando show module vem module license-info. Questo comando visualizza la modalità di licenza e l'utilizzo delle licenze da parte di ciascun modulo.

Informazioni nuove e modificate nella release 4.0(4)SV1(3)

- Licenze di valutazione âNell'immagine software sono incluse 16 licenze di valutazione. Ulteriori licenze di valutazione possono essere scaricate da Cisco.com e installate separatamente. Le licenze di valutazione del software Cisco Nexus 1000V sono valide per 60 giorni. Le licenze di valutazione scaricate da Cisco.com possono avere una durata variabile.

- #Display license expirationâL'output del comando show license usage package_name viene aggiornato in modo da visualizzare la data di scadenza della licenza più vicina.

Informazioni nuove e modificate nella release 4.0(4)SV1(2)

- Le licenze di valutazione le licenze di valutazione sono disponibili come parte dell'installazione o dell'aggiornamento del software. Non è più necessario installare un file di licenza di valutazione separato.

- #License statistics L'output del comando show license usage package_name viene aggiornato per visualizzare il numero di licenze di valutazione e permanenti disponibili, installate e in uso sul modulo VSM.

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione della licenza di Cisco Nexus 1000V, versione 4.2(1)SV2(1.1)

- Guida alla configurazione della licenza di Cisco Nexus 1000V, versione 4.2(1)SV1(5.1)

- Guida alla configurazione della licenza di Cisco Nexus 1000V, versione 4.2(1) SV1(4a)

- Guida alla configurazione della licenza di Cisco Nexus 1000V, versione 4.2(1) SV1(4)

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems