Sommario

Introduzione

Procedura di recupero della password

Introduzione

Questo documento descrive come ripristinare la password della piattaforma Cisco UCDM se si dimentica la password e non è possibile accedere alla CLI tramite l'utente della piattaforma.

Procedura di recupero della password

In questa sezione viene descritta la procedura di recupero della password di Cisco UDCM.

Nota: Questa procedura è applicabile solo a CUCDM 10.1.x e 10.6 GRUB versione 1.99-21ubuntu3.17 e 3.18.

1. Disattivare le connessioni, se possibile, disattivando la rete. Ciò garantisce che le transazioni non vadano perse.

2. Accedere a VMWare e scegliere la macchina virtuale Cisco UCDM (VM).

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla VM e scegliere Modifica impostazioni.

4. Fare clic sulla scheda Options (Opzioni), selezionare Boot Options (Opzioni di avvio) e selezionare la casella di controllo nella sezione Force BIOS Setup (Forza impostazione BIOS). Al successivo avvio della macchina virtuale, forzare l'ingresso nel BIOS.

5. Aprire la schermata Cisco UCDM (Avvia Virtual Machine Console).

6. Fare clic sul pulsante Riavvia (Riavvia Guest).

7. La VM entra nel BIOS ed esce dal BIOS senza apportare alcuna modifica. (Il passaggio successivo deve essere eseguito rapidamente prima dell'avvio del sistema).

8. Premere e sulla console di avvio di Grub.

9. Passare alla seconda e all'ultima riga, che inizia con linux.

10. Spostarsi alla fine della riga su 'init=/bin/bash' come mostrato nell'immagine.

11. Premere Ctrl-X per avviare il sistema.

12. Immettere mount -o remount,rw / dopo l'avvio del sistema.

13. Immettere passwd platform e una nuova password per il sistema.

14. Digitare sync per forzare la sincronizzazione del file system.

15. Digitare exit, quindi spegnere e accendere la VM.

16. All'avvio del sistema, scegliere Ubuntu, con Linux 3.2.0-70- virtuale.

È ora possibile eseguire il login come utente della piattaforma con la password impostata nel passaggio numero 13.