Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto un errore di installazione specifico con vCenter 7.0U2 o versione successiva con PCA e PCP.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- vCenter

- VMware

- Prime Collaboration Provisioning (PCP)

- Prime Collaboration Assurance (PCA)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su vCenter 7.0 U2 e PCA 12.1SP4.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Quando si installa PCA/PCP su vCenter 7.0SU2 o versione successiva, la distribuzione non riesce con errori di certificato durante la verifica dei dettagli

Questi errori non vengono rilevati in vCenter 7.0SU2. Si verificano solo in vCenter 7.0 e 7.0U1 e l'installazione viene eseguita in Center 7.0 e 7.0U1. Se si fa clic su Ignora, come mostrato nell'immagine:

L'errore per vCenter 7.0U2 o versione successiva. A quel punto l'installazione non riesce con questo errore di certificato è come mostrato nell'immagine:

I forum di VMWare hanno confermato che questo comportamento è corretto per gli OAV firmati da certificati scaduti in questo articolo della Knowledge Base di VMWare.

Nota: il certificato PCA 12.1SP4 sull'OAV è già scaduto come OAV generato da Cisco nel 2021

Annuncio di fine ciclo di vita di PCA e PCP: https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-collaboration/eos-eol-notice-l...

Poiché entrambi i prodotti sono stati incollati alla fine delle versioni di manutenzione del software, Cisco non è in grado di rigenerare gli OVA con un certificato valido.

Soluzione

L'installazione di PCA e PCP può essere eseguita con il client host ESXi integrato.

Passaggio 1. Da vCenter, individuare l'host su cui è installato PCA o PCP e fare clic su tale host. Tramite il menu Azione selezionare Rimuovi dall'inventario come mostrato nell'immagine.

Passaggio 2. Confermare la rimozione dell'host dall'inventario facendo clic su Sì come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. Accedere all'host rimosso nei passaggi precedenti che utilizzano l'indirizzo IP dell'host, per accedere a VMWare ESXi Host Client, noto come Embedded Host Client, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 4. Nel pannello sinistro, fare clic su Virtual Machines (Macchine virtuali), quindi fare clic su Create / Register VM (Crea/registra macchina virtuale), come mostrato nell'immagine.

Passaggio 5. Selezionare Distribuisci macchina virtuale da un file OVF o OVA, quindi fare clic su Avanti, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 6: procedere con i passaggi di VMWare per creare una nuova macchina virtuale.  Una volta completati questi passaggi, viene avviata l'installazione di PCA/PCP.  Controllare l'elenco delle attività per verificare che l'installazione sia stata completata.

Nota: al termine dell'installazione, procedere come segue.

Passaggio 7. Come aggiungere di nuovo l'host a vCenter.

Accedere a vCenter e individuare il centro dati nel pannello sinistro a cui si desidera aggiungere l'host, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 8. Procedere con i passaggi di VMWare vCenter per aggiungere l'host.

Informazioni correlate

- Configurare Prime Collaboration Assurance (PCA)

- Cisco Prime Collaboration Provisioning Guide

- Supporto tecnico e download Cisco