Sommario

Introduzione

È necessario riavviare il software VCS dopo aver caricato uno script CPL?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

D. È necessario riavviare il software VCS dopo aver caricato uno script CPL?

R. No. Il VCS esegue il polling per le modifiche dello script CPL ogni 5 secondi, quindi, indipendentemente da come lo script CPL viene caricato (ad esempio tramite l'interfaccia Web o copiato utilizzando SCP), il VCS inizia quasi immediatamente a utilizzare lo script CPL aggiornato.

Si noti che questo comportamento è diverso da quello del Gatekeeper TANDBERG e del Border Controller. Su questi prodotti, lo script CPL sarebbe implementato immediatamente se caricato tramite l'interfaccia web, ma se caricato tramite SCP il sistema richiederebbe un riavvio per rendere effettivo lo script.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems