Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi a guasti hardware comuni con i modem cablati Cisco serie uBR9xx e fornisce alcuni metodi per risolvere tali problemi. Nel diagramma di flusso vengono elencati i sintomi più comuni rilevati dai modem cablati Cisco serie uBR9xx.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi hardware per modem cablati Cisco serie uBR9xx

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems