Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Impossibile aggiungere la seconda riga di CUCM ad ATA 187

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per registrare un'unità ATA sul server Cisco Unified Communications Manager (CM) 6.x/7.x.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Unified CM 6.x e versioni successive.

- Cisco ATA 186/187 versione 3.2 (4).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Configurazione

Per registrare un disco ATA con Cisco Unified CM, attenersi alla seguente procedura.

1. Scaricare il file del firmware ATA ata_03_02_04_sccp_090202_a.zip dalla sezione Download del software Cisco (solo utenti registrati).

2. A questo punto è necessario creare il file ATADefault.cnf.xml. Copiare la configurazione in un editor di testo e salvarla con il nome ATADefault.cnf.xml. Specificare l'indirizzo IP del server TFTP, se necessario.

<device>

<devicePool>

<callManagerGroup>

<members>

<member priority="0">

<callManager>

<ports>

<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>

</ports>

<processNodeName>IP ADDRESS OF YOUR TFTP SERVER</processNodeName>

</callManager>

</member>

</members>

</callManagerGroup>

</devicePool>

<loadInformation>ATA030204SCCP090202A.zup</loadInformation>

<vendorConfig>

<videoCapability>1</videoCapability>

<spanToPCPort>0</spanToPCPort>

</vendorConfig>

</device>

3. Installare sul PC qualsiasi server TFTP supportato da Cisco.

Nota: verificare che il PC sia accessibile dai dischi ATA.

4. Copiare il file firmware e il file xml nella directory radice tftp.

5. Accedere ad ATA tramite il browser Web all'indirizzo http://IP di ATA 186/dev.

6. Specificare il percorso dell'indirizzo del server tftp nel campo URL tftp.

7. Specificare l'indirizzo Cisco Unified CM nel campo CA0orCM0.

8. Per rendere effettive le modifiche, fare clic su Applica.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Impossibile aggiungere la seconda riga di CUCM ad ATA 187

Il problema è che non è possibile aggiungere una seconda riga su Cisco Unified CM ad ATA 187.

ATA 187 si registra automaticamente su Cisco Unified CM con due indirizzi MAC. Uno è l'indirizzo MAC della retrocopertina, l'altro è MAC spostato (ad esempio, MAC è ABBCCDDEEFF e MAC spostato è BBCCDDEEFF01 ). Per risolvere questo problema, è necessario utilizzare l'indirizzo MAC spostato per fornire la seconda porta di un DN.

Informazioni correlate

- Cisco ATA serie 180 Analog Telephone Adapter

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto ai prodotti voce e Unified Communications

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems