Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Convenzioni

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazione di Catalyst 3500 PWR XL per trunk 802.1q

Configurazione delle impostazioni VTP sullo switch 3500 PWR XL

Configurare il gateway predefinito IP sullo switch 3500 PWR XL

Configurare ICS 7750 SSP per trunking 802.1q

Configurazione delle impostazioni VTP su ICS 7750 SSP

Configurazione delle VLAN 802.1q su ICS 7750 MRP

Configurazione del routing IP predefinito su ICS 7750 MRP

Uso di ICSConfig su SPE SM per configurare il gateway predefinito per le schede nello chassis

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega come configurare Cisco ICS 7750 con software versione 2.5 o 2.6 e almeno un Multiservice Route Processor (MRP) 300 in modo che possa connettersi a una rete locale che usa VLAN 802.1q. Le versioni 2.5 e 2.6 del software Cisco ICS hanno funzionalità VLAN limitate. Tutte le schede nello chassis devono trovarsi sulla VLAN nativa (in genere VLAN1) che utilizza frame senza tag. L'MRP può avere sottointerfacce aggiuntive definite per le altre VLAN 802.1q nella rete per consentire il traffico tra VLAN.

Prerequisiti

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- L'utilità Cisco ICS 7750 ICSConfig può essere eseguita senza errori.

- Lo strumento di amministrazione Cisco ICS riconosce tutte le schede nello chassis.

- Si dispone di una configurazione di switch esterno con VLAN 802.1q con una porta trunk che verrà collegata al processore dello switch di sistema (SSP) su Cisco ICS 7750.

- Le schede SPE (System Processing Engine) devono trovarsi sulla VLAN nativa.

- La VLAN di gestione del provider di servizi condivisi deve essere sulla VLAN nativa.

- L'interfaccia Fast Ethernet MRP 0/0 deve essere l'interfaccia VLAN nativa.

La VLAN nativa è in genere la VLAN 1 e non usa il tagging 802.1q per i suoi frame.

Le versioni software 2.5 e 2.6 di Cisco ICS 7750 richiedono che tutte le schede nello chassis 7750 siano configurate per la connettività alla VLAN nativa (in genere VLAN 1) in modo da inviare frame 802.1q senza tag. I pacchetti MRP e SSP possono avere connessioni aggiuntive ad altre VLAN che utilizzano frame 802.1q contrassegnati come richiesto per la connessione di ICS 7750 a una rete locale.

In questo documento si presume che l'utente abbia già familiarità con questi argomenti:

- Per utilizzare le VLAN 802.1q sugli switch Catalyst e sui router Cisco IOS®. Per esaminare i concetti relativi al trunking 802.1q e l'implementazione, sono disponibili diversi documenti nella pagina di supporto delle VLAN virtuali/VLAN Trunking Protocol (VLAN/VTP).

- VLAN di gestione. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sulla configurazione di un indirizzo IP di gestione sugli switch Catalyst 4500/4000, 5500/5000, 6500/6000 e Catalyst a configurazione fissa.

- Uso del VLAN Trunking Protocol (VTP). Per ulteriori informazioni, consultare il documento sulla descrizione e configurazione del protocollo VLAN Trunk Protocol (VTP).

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- Verificato con il software Cisco ICS versioni 2.5 e 2.6

- Cisco ICS 7750 con SAP e SSP

- 1 MRP 300

- 5 SPE

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

In questo diagramma è possibile vedere che tutte le schede sono connesse alla VLAN 1. Inoltre, l'MRP e l'SSP sono connessi anche alle VLAN da 2 a 4. Questo è l'aspetto della rete quando sono state completate le attività descritte in questo documento.

Configurazione di Catalyst 3500 PWR XL per trunk 802.1q

In questa configurazione, lo switch Catalyst è collegato alla porta SSP sulla porta 0/1. Per configurare questa configurazione, utilizzare i comandi mostrati di seguito.

3500 PWR XL 802.1q Trunk Configuration

3500XL>enable

3500XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3500XL(config)#interface FastEthernet0/1

3500XL(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

3500XL(config-if)#switchport mode trunk

3500XL(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

3500XL(config-if)#exit

3500XL(config)#exit

3500XL#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

3500XL#

Verifica della configurazione

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nell'output seguente è possibile visualizzare:

- La porta dello switch è abilitata.

- Le modalità amministrativa e operativa sono entrambe impostate su Trunk.

- Trunking Encapsulation è impostato su 802.1q.

- L'incapsulamento del trunking operativo è impostato su dot1q.

- La VLAN nativa è la VLAN 1.

- Le VLAN attive sono da 1 a 4.

L'output di questo comando è il comando show interface fast Ethernet 0/1 switchport.

cat2924#show interface fastEthernet 0/1 switchport

Name: Fa2/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

cat2924#

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3500XL#

Risoluzione dei problemi di configurazione

Non è necessario eseguire alcuna procedura per risolvere i problemi relativi a questa parte della configurazione.

Configurazione delle impostazioni VTP sullo switch 3500 PWR XL

Lo switch 3500 PWR XL è un server di questa rete. Utilizzare i comandi mostrati qui per configurare le impostazioni VTP.

3500 PWR XL VTP

3500XL#vlan database

3500XL(vlan)#vtp server

Device mode already VTP SERVER.

3500XL(vlan)#vtp domain tacweb

Changing VTP domain name from tt to tacweb

3500XL(vlan)#vtp password 1P6c3J9z

Setting device VLAN database password to 1P6c3J9z

3500XL(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

3500XL#

Verifica della configurazione

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione sia operativa.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nell'output seguente è possibile visualizzare:

- Sono presenti otto VLAN note.

- La modalità VTP è Server.

- Il dominio VTP è tacweb.

In questo esempio, i risultati restituiti dal comando show vtp status.

3500XL#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 2

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 8

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : tacweb

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x25 0x8F 0xFF 0x30 0xEF 0xB1 0xA2 0x57

Configuration last modified by 10.21.9.1 at 4-9-93 18:53:07

3500XL#

Risoluzione dei problemi di configurazione

Non è prevista alcuna procedura per risolvere i problemi relativi a questa parte della configurazione.

Configurare il gateway predefinito IP sullo switch 3500 PWR XL

Lo switch 3500 PWR XL è un server di questa rete. Utilizzare i comandi mostrati qui per configurare il gateway predefinito IP.

3500 PWR XL IP Default Gateway

3500XL>en

Password:3500XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3500XL(config)#ip default-gateway 10.21.9.61

3500XL(config)#exit

3500XL#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

3500XL#

Verifica della configurazione

Non è disponibile alcuna procedura per la verifica di questa parte della configurazione.

Risoluzione dei problemi di configurazione

Non è prevista alcuna procedura per risolvere i problemi relativi a questa parte della configurazione.

Configurare ICS 7750 SSP per trunking 802.1q

Questa attività consente di stabilire due porte su ICS 7750 SSP come porte trunk 802.1q. Le porte configurate sono quelle che connettono il provider di servizi condivisi allo switch Catalyst esterno e il provider di servizi condivisi all'interfaccia Ethernet MRP interna. L'MRP si trova nello slot 1 dello chassis ICS 7750. Lo slot 1 è la porta 0/3 sul provider di servizi condivisi. Utilizzare i comandi qui illustrati per eseguire la configurazione.

ICS 7750 SSP 802.1q Configurazione trunk

SSP>enable

SSP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SSP(config)#interface FastEthernet0/1

SSP(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SSP(config-if)#switchport mode trunk

SSP(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

SSP(config-if)#interface FastEthernet0/3

SSP(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SSP(config-if)# switchport mode trunk

SSP(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

SSP(config-if)#exit

SSP(config)#exit

SSP#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

SSP#

Nota: l'MRP in questa configurazione è lo slot all'estrema sinistra rivolto verso la parte anteriore dello chassis ICS 7750. I numeri degli slot delle schede sono da 3 a 8 da sinistra a destra. Ecco perché le interfacce usate in questa configurazione sono Fast Ethernet 0/1 e 0/3.

Verifica della configurazione

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione sia operativa.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

In questo output è possibile visualizzare:

- La porta dello switch è abilitata.

- Le modalità amministrativa e operativa sono entrambe impostate su Trunk.

- Trunking Encapsulation è impostato su 802.1q.

- L'incapsulamento del trunking operativo è impostato su dot1q.

- La VLAN nativa è la VLAN: 1.

- Le VLAN attive sono da 1 a 4.

In questo esempio, i risultati restituiti dal comando show interface fast Ethernet num_mod/num_porta portaswitch sono

SSP#show interface fastEthernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

SSP#

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

SSP#

Questo è un altro esempio del comando show interface fast Ethernet num_mod/num_porta switchport.

SSP#show interface fastEthernet 0/3 switchport

Name: Fa0/3

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

SSP#

Risoluzione dei problemi di configurazione

Non è prevista alcuna procedura per risolvere i problemi relativi a questa parte della configurazione.

Configurazione delle impostazioni VTP su ICS 7750 SSP

Il provider di servizi condivisi è un client VTP in questa rete. Utilizzare i comandi qui illustrati per eseguire la configurazione.

Attenzione: il provider di servizi condivisi può supportare solo 256 VLAN. Se la rete dispone di più di 256 VLAN, è necessario abilitare la funzionalità di eliminazione delle VLAN per ridurre il numero di VLAN visualizzate dal provider di servizi condivisi negli annunci VTP. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sulla descrizione e configurazione del protocollo VLAN Trunk Protocol (VTP).

ICS 7750 SSP VTP

SSP>enable

SSP#vlan database

SSP(vlan)#vtp client

Setting device to VTP CLIENT mode.

SSP(vlan)#vtp domain tacweb

Changing VTP domain name from hhgttg to tacweb

SSP(vlan)#vtp password 1P6c3J9z

Setting device VLAN database password to 1P6c3J9z

SSP(vlan)#exit

!--- This message appears. Although the message is normal, it is not !--- completely accurate. It is possible to change some VTP parameters on a VTP Client. !--- In this case the VTP domain name and password were changed. If this switch !--- never had a domain name configured, it would have learned it from its upstream VTP !--- partner. There is no harm in entering the domain name manually.

In CLIENT state, no apply attempted.Exiting....

SSP#

Verifica della configurazione

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione sia operativa.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nell'output qui potete vedere:

- Sono presenti otto VLAN note.

- La modalità VTP è Client.

- Il dominio VTP è tacweb.

Questo è l'output di un comando di esempio del comando show vtp status.

SSP#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 2

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 8

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : tacweb

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Enabled

MD5 digest                      : 0x25 0x8F 0xFF 0x30 0xEF 0xB1 0xA2 0x57

Configuration last modified by 10.21.9.1 at 4-9-93 18:53:07

SSP#

Nell'output qui potete vedere:

- Le porte 2, 4, 5, 6, 7 e 8 si trovano nella VLAN 1 (le porte 1 e 3 sono porte trunk).

- Tutte le VLAN sono attive.

Nota: le VLAN 1002, 1003, 1004 e 1005 sono VLAN predefinite. Per questo motivo, il comando show vtp status permette di visualizzare otto VLAN: VLAN 1 (predefinita);. le VLAN 2-4 aggiunte e le quattro VLAN rimangono come VLAN predefinite.

In questo esempio, i risultati restituiti dal comando show vlan brief.

SSP#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,

Fa0/7, Fa0/8

2    vlan2                            active

3    vlan3                            active

4    vlan4                            active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

SSP#

In questo output, il provider di servizi condivisi conosce le VLAN da 2 a 4.

Esistono altri metodi per verificare che il VTP sia operativo. Uno dei metodi consiste nel modificare il nome di una VLAN sul server VTP e verificare che la modifica del nome della VLAN venga propagata ai client VTP. Anche il numero di revisione della configurazione VTP deve essere aumentato di uno.

Risoluzione dei problemi di configurazione

Non è prevista alcuna procedura per risolvere i problemi relativi a questa parte della configurazione.

Configurazione delle VLAN 802.1q su ICS 7750 MRP

L'MRP è il router inter-VLAN per questa rete. Utilizzare i comandi qui illustrati per eseguire la configurazione.

ICS 7750 MRP 802.1q

MRP>enable

Password:

MRP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MRP(config)#interface FastEthernet0/0

MRP(config-if)#ip address 10.21.9.61 255.255.255.0

!--- Interface 0/0 is the Native VLAN interface that uses untagged frames. !--- Do not configure 802.1q encapsulation on it.

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.1

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 2

MRP(config-if)#ip address 10.21.8.61 255.255.255.0

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.2

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 3

MRP(config-if)#ip address 10.21.7.61 255.255.255.0

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.3

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 4

MRP(config-if)#ip address 10.25.14.196 255.255.255.248

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#exit

MRP(config)#exit

MRP#

Verifica della configurazione

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione sia operativa.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Di seguito viene riportato un esempio di output del comando show vlan.

MRP#show vlans

Virtual LAN ID: 1 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0

This is configured as Native VLAN for the following interface(s) :

FastEthernet0/0

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.9.61 3664824   3660021

Virtual LAN ID: 2 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.1

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.8.61 3020581   3116540

Virtual LAN ID: 3 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.2

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.7.61 100073    82743

Virtual LAN ID: 4 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.3

Protocols Configured: Address:     Received: Transmitted:

IP              10.25.14.196 157686    34398

MRP#

Risoluzione dei problemi di configurazione

Non è prevista alcuna procedura per risolvere i problemi relativi a questa parte della configurazione.

Configurazione del routing IP predefinito su ICS 7750 MRP

Configurare i parametri di routing IP in modo da impostare l'MRP come gateway predefinito valido per le reti IP remote utilizzabili dai sistemi terminali della rete locale.

Una spiegazione dettagliata del routing IP, dei gateway predefiniti e dei gateway di ultima istanza non è fornita in questo documento. L'opzione presentata in questo documento è solo una delle possibili soluzioni per garantire un'adeguata connettività di routing IP. Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare il documento sulla configurazione di un gateway di ultima istanza con comandi IP.

In questo progetto di rete, i sistemi terminali sulla rete locale utilizzano l'indirizzo IP dell'MRP per la VLAN a cui sono connessi come gateway predefinito. Ad esempio, per un dispositivo sulla VLAN 3 la versione 10.21.7.61 è configurata come gateway predefinito. Se il traffico IP è destinato a reti IP remote, l'MRP inoltra il traffico all'altro router nello schema di rete sulla VLAN 4.

Utilizzare i comandi qui illustrati per eseguire la configurazione.

Rete predefinita MRP ICS 7750; Gateway di ultima istanza

MRP>enable

Password:

MRP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MRP(config)#

MRP(config)#ip classless

MRP(config)#ip default-network 0.0.0.0

MRP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.25.14.193

MRP(config-if)#exit

MRP(config)#exit

MRP#

Verifica della configurazione

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione sia operativa.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Di seguito viene riportato un esempio di output del comando show ip route.

MRP#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.25.14.193 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C       10.21.9.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C       10.21.8.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1

C       10.21.7.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3

C       10.25.14.192/29 is directly connected, FastEthernet0/0.2

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.25.14.193

MRP#

Nell'output di cui sopra si può vedere che il gateway di ultima istanza è 10.25.14.193 alla rete 0.0.0.0 e che l'MRP ha un percorso a 0.0.0.0 attraverso l'indirizzo IP 10.25.14.193. Questo è l'indirizzo IP dell'altro router nel diagramma di rete.

Di seguito viene riportato un esempio di output del comando ping ip_address.

3500XL#ping 10.21.9.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.9.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms

3500XL#ping 10.21.8.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.8.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms

3500XL#ping 10.21.7.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.7.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/5/6 ms

3500XL#ping 10.25.14.196

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.14.196, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms

3500XL#

3500XL#ping 10.25.14.193

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.14.196, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms

3500XL#

Nell'output sopra riportato, lo switch 3500 è in grado di eseguire il ping su ciascuno degli indirizzi di subnet assegnati alle VLAN sull'MRP. 10.21.9.61 è la VLAN nativa (VLAN 1) che usa frame senza tag.

Risoluzione dei problemi di configurazione

Non è prevista alcuna procedura per risolvere i problemi relativi a questa parte della configurazione.

Uso di ICSConfig su SPE SM per configurare il gateway predefinito per le schede nello chassis

In questa operazione è necessario verificare e, se necessario, modificare il gateway predefinito per le schede nello chassis.

1. Accedere a Internet Explorer su SPE SM o su un altro dispositivo connesso a SPE SM.

2. Avviare ICSConfig e immettere l'URL http://ip_address/icsconfig.

Viene avviato il processo CheckDiscovery.

3. Al termine del processo CheckDiscovery, viene richiesto di fare clic su Continue with ICSConfig (Continua con ICSConfig).

4. Quando viene visualizzato il menu Configurazione di sistema di ICS 7700, fare clic su ICS 7700 System Setup (Configura sistema ICS 7700).

5. Viene visualizzata la schermata Summary (Riepilogo) che mostra le impostazioni correnti. Scorrere verso il basso fino alla sezione denominata Network Configuration-DNS and Gateway.

In questo caso, il gateway predefinito è già impostato correttamente. Nella parte restante di questa attività viene illustrato come modificare questa impostazione se necessario.

Se il sistema è già configurato correttamente, non è necessario completare questa operazione. Fare clic su Annulla e chiudere tutte le finestre aperte.

Se è necessario modificare questa impostazione, continuare con questa attività. Fare clic sul collegamento Configurazione di rete - DNS e gateway.

6. Quando viene visualizzato il menu per modificare il gateway predefinito, immettere l'indirizzo IP corretto e fare clic su Continue (Continua).

7. Quando viene visualizzata di nuovo la schermata Riepilogo, fare clic su Avanti.

8. Quando viene visualizzata la schermata Pronto per l'invio, fare clic su Invia.

9. Attendere il completamento della schermata Setup In Progress (Installazione in corso).

10. Quando richiesto, fare clic su Chiudi finestra.

Verifica della configurazione

Non sono disponibili passaggi di verifica specifici per questa attività. Procedere alla sezione Verifica riportata di seguito.

Risoluzione dei problemi di configurazione

Non esistono procedure specifiche per la risoluzione dei problemi relativi a questa attività. Procedere alla sezione Verifica riportata di seguito.

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

È possibile verificare che le schede SPE possano accedere ai sistemi terminali sulle VLAN da 2 a 4 con l'aiuto del comando ping da un prompt di DOS per eseguire il ping degli indirizzi IP sul piano MRP per le altre VLAN.

1. Selezionare Start > Esegui > cmd [Invio] sulla console di uno degli SPE.

2. Eseguire il ping degli indirizzi IP sul piano MRP.

Nota: poiché gli SPE si trovano sulla VLAN 1 (subnet 10.21.9.0), non è necessario eseguire il ping dell'interfaccia MRP per questa VLAN. Questo passaggio è incluso di seguito per mostrare che l'SPE può accedere a tutte le subnet in questa configurazione.

C:\>ping 10.21.9.61

Pinging 10.21.9.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.9.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms

C:\>ping 10.21.8.61

Pinging 10.21.8.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.8.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.21.7.61

Pinging 10.21.7.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.7.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.25.14.196

Pinging 10.25.14.196 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 10.25.14.196:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms

C:\>ping 10.25.14.193

Pinging 10.25.14.193 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 10.25.14.193:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

Risoluzione dei problemi

I problemi di routing tra VLAN sono in genere causati da errori di configurazione.

È inoltre possibile che esistano route IP statiche negli SPE che sostituiscono l'impostazione predefinita del gateway. Utilizzare il comando c:\> netstat -rn in un prompt di DOS sugli SPE per verificare la tabella di routing corrente. Eliminare le route in conflitto e riprovare. Se le route entrano in conflitto, è necessario determinare come sono state create e impedire che si verifichino nuovamente.

Informazioni correlate

- Note sulla release del software di sistema versione 2.5.0 su Cisco ICS 7750

- Note sulla release del software di sistema versione 2.6.0 su Cisco ICS 7750

- Pagina di supporto per VLAN virtuali/VLAN Trunking Protocol (VLAN/VTP)

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto ai prodotti voce e Unified Communications

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems