Sommario

Introduzione

Come posso accedere ad alcuni siti Web usando il router VOIP di Linksys?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

D. Come posso accedere ad alcuni siti Web usando il router VoIP Cisco Small Business?

R.

L'impossibilità di accedere ad alcuni siti web è dovuta a tre fattori principali:

1. Il livello di protezione nel browser Web è impostato su un valore troppo alto

2. MTU non impostata correttamente sul router

3. Siti Web protetti

Ridurre le impostazioni di protezione in Internet Explorer

Passaggio 1:

Fare doppio clic su Internet Explorer, quindi fare clic su Strumenti.

Passaggio 2:

Selezionare Opzioni Internet, fare clic su Protezione > Livello personalizzato. Viene visualizzata una finestra simile a quella al punto 3.

Passaggio 3:

Nel menu a discesa Reimposta su, selezionare Medio-bassa, quindi fare clic su OK.

Nota: Se l'operazione non riesce, abilitare l'MTU sul gateway ADSL. Per istruzioni, completare i passaggi descritti nella sezione successiva.

Abilitare l'MTU sul router VoIP

Passaggio 1:

Determinare le dimensioni MTU corrette per il sito Web.

Passaggio 2:

Accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web. Per istruzioni, fare clic qui.

Passaggio 3:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, cercare MTU e impostarla su Manual. Nel campo Size (Dimensioni), immettere il valore MTU ottenuto al passaggio 1.

Nota: Di seguito sono riportate le dimensioni MTU consigliate per la connessione DSL e via cavo:

Connessione via cavo: 1500

Connessione DSL PPPoE: 1492

Passaggio 4:

Fare clic su .

Nota: Se l'operazione non riesce, completare la procedura descritta nella sezione successiva per aprire le porte sul router.

Porte aperte per siti protetti

Passaggio 1:

Accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web. Per istruzioni, fare clic qui.

Passaggio 2:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, fare clic su Applicazioni e giochi > Attivazione porta.

Passaggio 3:

In Applicazione digitare "https" e nei campi Intervallo attivato e Intervallo inoltrato digitare "443" (la porta utilizzata da https).

Passaggio 4:

Fare clic su .

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems