Sommario

Introduzione

Come posso accedere ai siti Web protetti utilizzando il router VoIP Cisco Small Business?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

D. Come posso accedere a siti Web protetti utilizzando il router VoIP Cisco Small Business?

R.

Nota: Questo problema è in genere dovuto a un problema di MTU (Maximum Transmission Unit) e alcuni siti protetti richiedono l'apertura di porte. Per abilitare l'MTU sul router, attenersi alla procedura descritta in questo documento.

EnableMTU sul router

Passaggio 1:

Determinare le dimensioni MTU corrette per il sito Web.

Passaggio 2:

Accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web. Per istruzioni, fare clic qui.

Passaggio 3:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, impostare MTU su Manual (Manuale), quindi immettere il valore MTU corretto nel campo Size (Dimensioni).

Nota: Le dimensioni MTU consigliate per la connessione DSL e la connessione via cavo sono le seguenti:

Connessione via cavo: 1500

Connessione DSL PPPoE: 1492

Passaggio 4:

Fare clic su .

Nota: Se l'operazione non riesce, aprire le porte sul router. Per istruzioni, completare la procedura descritta nella sezione successiva.

Porte aperte per siti protetti

Passaggio 1:

Accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web. Per istruzioni, fare clic qui.

Passaggio 2:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, fare clic sulla scheda Applicazioni e giochi > Attivazione porta.

Passaggio 3:

In Applicazione, digitare "https" e nei campi Intervallo attivato e Intervallo inoltrato, quindi digitare "443" (la porta utilizzata da https).

Passaggio 4:

Fare clic su .

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems