Sommario

Introduzione

Cosa è possibile fare se si riceve una linea discontinua durante una chiamata utilizzando un router VOIP Linksys?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

D. Cosa posso fare se ricevo una linea irregolare mentre effettuo una chiamata utilizzando un router VoIP Cisco Small Business?

R.

QoS (Quality of Service) garantisce un servizio migliore per i tipi di traffico di rete ad alta priorità, che possono coinvolgere applicazioni complesse e in tempo reale, ad esempio chiamate telefoniche via Internet o videoconferenze. Se si riceve una linea instabile durante una chiamata con il WRTP54G, è necessario abilitare QoS sul router e abilitare le porte 256 e 512. Per abilitare le porte VoIP sul router, attenersi alla seguente procedura:

Abilitazione delle porte 256 e 512 su un router VoIP Cisco Small Business

Passaggio 1:

Accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web. Per istruzioni, fare clic qui.

Passaggio 2:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, fare clic su Applications & Gaming > QoS.

Passaggio 3:

Cercare il QoS basato su applicazione e selezionare Abilita.

Passaggio 4:

Cercare i campi N. porta specifica e immettere ’256’ in un campo e ’512’ nell'altro, quindi selezionare Alta, Media o Bassa in base alla coda di priorità preferita.

Passaggio 5:

Fare clic su .

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems