Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Pinout

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive le prese di corrente per cavi E&M che collegano una scheda di interfaccia voce (VIC) Cisco 1750/2600/3600 E&M a un trunk E&M Lucent PBX G3R.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Pinout

Nota: Lucent G3R PBX ty1-stan e ty5 interagiscono con Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC.

Type 1 & 5; 4-wires; router to PBX -----Lucent-----

Router  Pins    PBX

1 --

M    2 -- 6    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

8 --

Informazioni correlate

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto ai prodotti voce e Unified Communications

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Supporto tecnico – Cisco Systems