Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Prodotti correlati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In alcuni ambienti, potrebbe essere necessario raggruppare più collegamenti seriali in modo che funzionino come un unico collegamento con larghezza di banda aggregata. Questo documento descrive come configurare i router Cisco 4500 in modo che includano quattro interfacce seriali con un'interfaccia di modello virtuale.

Questa configurazione può essere utilizzata per i router connessi su linee affittate o per i router che dispongono dell'unità CSU/DSU (Channel Service Unit). A seconda delle esigenze, è possibile aggiungere ulteriori funzionalità alla configurazione.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- Router Cisco 4500 in un ambiente lab non configurato.

- Cisco IOS® versione 12.2(10b) era in esecuzione su entrambi i router.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Questa configurazione può essere utilizzata anche con le seguenti versioni hardware e software.

- Due router qualsiasi con quattro interfacce seriali ciascuna.

- È possibile utilizzare interfacce seriali WIC-1T e WIC-2T.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazioni

Questa configurazione è stata testata con il software Cisco IOS versione 12.2(10b) sui router serie 4500. Gli stessi concetti di configurazione si applicano a una topologia di router simile o ad altre versioni di Cisco IOS.

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito.

RouterA

version 12.2

!

hostname RouterA

!

!

username RouterB password xxx

ip subnet-zero

multilink virtual-template 1

!

interface loopback 0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered loopback0

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial2

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial3

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface FastEthernet0

ip address 10.17.1.254 255.255.255.0

!

router rip

network 10.0.0.0

network 192.168.1.0

!

end

RouterB

version 12.2

!

hostname RouterB

!

username RouterA password xxx

ip subnet-zero

multilink virtual-template 1

!

interface loopback 0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

!

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered loopback0

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial2

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial3

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.1.1 255.255.0.0

!

router rip

network 172.16.0.0

network 192.168.1.0

!

end

Configurare quanto segue per implementare la configurazione precedente:

- multilink virtual-template

- interface modello-virtuale

- PPP multilink in ciascuna delle interfacce seriali in cui deve essere eseguito il bundling.

- RIP come protocollo di routing IP

Il loopback 0 dell'interfaccia è configurato in modo da non causare mai errori e il loopback 0 senza numero ip migliora il bundling di più di cinque interfacce seriali con lo stesso indirizzo IP.

Quando tutte le interfacce seriali sono attive e il traffico utente deve essere inviato, Multilink PPP crea un'interfaccia di accesso virtuale e viene eseguita la negoziazione PPP. La configurazione per questa interfaccia di accesso virtuale viene duplicata dal modello virtuale. Il numero di interfacce seriali attive è incluso in questa interfaccia di accesso virtuale e viene creata una larghezza di banda aggregata.

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show ip route

- show ip rip database

- mostra connessione multipla ppp

- show interface virtual-access 1

RouterA#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R  172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:19, Virtual-Access1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  10.17.1.0 is directly connected, FastEthernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C  192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

C  192.168.1.2/32 is directly connected, Virtual-Access1

RouterA#show ip route connected

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       10.17.1.0 is directly connected, FastEthernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

C       192.168.1.2/32 is directly connected, Virtual-Access1

RouterB#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C  172.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet0

R  10.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:18, Virtual-Access1

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C  192.168.1.1/32 is directly connected, Virtual-Access1

C  192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

RouterB#show ip route connected

C    172.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.1.1/32 is directly connected, Virtual-Access1

C       192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

RouterA#show ip rip database

10.0.0.0/8    auto-summary

10.17.1.0/24    directly connected, FastEthernet0

172.16.0.0/16    auto-summary

172.16.0.0/16

[1] via 192.168.1.2, 00:00:34, Virtual-Access1

192.168.1.0/24    auto-summary

192.168.1.0/24    directly connected, Loopback0

192.168.1.2/32    directly connected, Virtual-Access1

RouterB#show ip rip database

10.0.0.0/8    auto-summary

10.0.0.0/8

[1] via 192.168.1.1, 00:00:13, Virtual-Access

1172.16.0.0/16    auto-summary

172.16.0.0/16    directly connected, Ethernet0

192.168.1.0/24    auto-summary

192.168.1.0/24    directly connected, Loopback0

192.168.1.1/32    directly connected, Virtual-Access1

RouterA#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is RouterB

Bundle up for 17:01:59

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0xD3C received sequence, 0x1180 sent sequence

Member links: 4 (max not set, min not set)

Serial0, since 17:01:59, last rcvd seq 000D38

Serial1, since 17:01:50, last rcvd seq 000D39

Serial2, since 17:01:46, last rcvd seq 000D3A

Serial3, since 17:01:41, last rcvd seq 000D3B

RouterB#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is RouterA

Bundle up for 12:47:33

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0x1186 received sequence, 0xD40 sent sequence

Member links: 4 (max not set, min not set)

Serial0, since 12:47:33, last rcvd seq 001184

Serial1, since 12:47:27, last rcvd seq 001185

Serial2, since 12:47:23, last rcvd seq 001182

Serial3, since 12:47:20, last rcvd seq 001183

RouterA#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.1.1)

MTU 1500 bytes, BW 6176 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: IPCP

Last input 00:00:00, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 17:05:41

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1711 packets input, 163898 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

2256 packets output, 211897 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

RouterB#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.1.2)

MTU 1500 bytes, BW 6176 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: IPCP

Last input 00:00:20, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 12:54:17

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2256 packets input, 216460 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

1714 packets output, 160624 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

- debug ppp negotiation: per vedere se un client sta passando una negoziazione PPP; questo comando viene utilizzato per verificare la presenza di una negoziazione degli indirizzi.

- debug ppp authentication: consente di verificare se un client sta passando l'autenticazione. Se si usa una versione del software Cisco IOS precedente alla 11.2, usare il comando debug ppp chap.

- debug ppp error: consente di visualizzare gli errori di protocollo e le statistiche sugli errori associate alla negoziazione e al funzionamento della connessione PPP.

- debug vtemplate: per visualizzare la copia del modello virtuale per creare un'interfaccia di accesso virtuale.

- debug degli eventi di connessione multipla ppp - Per visualizzare il debug degli eventi di connessione multipla PPP. Visualizza informazioni sugli eventi che interessano i gruppi di connessione multipla.

- show ppp multilink: consente di visualizzare i membri del fascio di connessione multipla.

I router Cisco 4500 hanno ottenuto le seguenti uscite. Mostrano i router che stabiliscono una connessione PPP multilink.

RouterA#debug vtemplate

Virtual Template debugging is on

*Dec  1 17:24:16.519: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

*Dec  1 17:24:16.519: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with ip unnumbered

*Dec  1 17:24:16.539: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00d0.bbfa.f579

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate,

now it has vtemplate

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: ********** CLONE VACCESS1 ***********

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

ip unnumbered loopback0

end

*Dec 1 17:24:16.595: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Virtual-Access1, changed state to up

*Dec 1 17:24:17.515: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0, changed state to up

*Dec 1 17:24:17.595: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterA#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Dec 11 19:39:14.523: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to reset

Dec 11 19:39:14.523: Se0 LCP: State is Closed

Dec 11 19:39:14.627: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Dec 11 19:39:16.523: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:39:16.523: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:39:16.523: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 25 len 24

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 33 len 25

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 33 len 25

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 25 len 24

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.543: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.543: Se0 LCP: State is Open

Dec 11 19:39:16.543: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.555: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.587: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 29

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA6D4 (0x0506D4CBA6D4)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterB

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP: State is Open

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP: Install route to 192.168.1.2

Dec 11 19:39:17.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:39:17.587: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterB#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP: I CONFREQ [Closed] id 25 len 24

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

Dec 11 19:38:08.975: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:38:08.979: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 33 len 25

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 25 len 24

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:38:08.979: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 33 len 25

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP: State is Open

Dec 11 19:38:08.987: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:08.999: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.039: Se0 IPCP: Packet buffered while building MLP bundle interface

Dec 11 19:38:09.043: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 30

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    MagicNumber 0x03200E78 (0x050603200E78)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterA

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 PPP: Pending ncpQ size is 1

Dec 11 19:38:09.047: Se0 IPCP: Redirect packet to Vi1

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: State is Open

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: Install route to 192.168.1.1

Dec 11 19:38:09.987: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:38:10.043: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterB#debug ppp multilink events

Multilink events debugging is on

Dec 11 19:41:30.239: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:41:30.243: Se0 MLP: Request add link to bundle

Dec 11 19:41:30.243: Se0 MLP: Adding link to bundle

Dec 11 19:41:30.255: Vi1 MLP: VP: Clone from Vtemplate 1 block=1

Dec 11 19:41:30.299: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:41:30.299: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterA

Dec 11 19:41:31.243: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:41:31.243: Se0 MLP: cdp packet forwarded to wrong interface

Dec 11 19:41:31.299: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

Informazioni correlate

- Visualizzazione delle statistiche del chiamante

- Multilink PPP RFC 1717

- Configurazione di DDR peer-to-peer con profili dialer

- Pagine di supporto per la tecnologia WAN

- Supporto tecnico – Cisco Systems